High

アドバイザリーID : cisco-sa-memc-dos-fncTyYKG

初公開日 : 2021-04-28 16:00

最終更新日 : 2021-05-04 14:08

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw52609

CVE-2021-1493

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの Web サービスインターフェイスにおける脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、該当システムでバッファオーバーフローを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、該当システムの Web サービスインターフェイスに提供される特定のデータの境界チェックが不十分であることに起因します。攻撃者は、悪意のある HTTP 要求を送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。  攻撃者がエクスプロイトに成功すると、該当システムでバッファオーバーフロー状態が引き起こされ、データフラグメントが開示されたり、デバイスがリロードされたりして、サービス妨害（DoS）状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-memc-dos-fncTyYKG

このアドバイザリは、2021 年 4 月に公開された Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: April 2021 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、シスコ製品で、脆弱性のある Cisco ASA ソフトウェアまたは FTD ソフトウェアリリースを実行しており、AnyConnect VPN または WebVPN が脆弱性のある設定になっている場合です。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco ASA ソフトウェアにおける脆弱性のある設定

次の表では、左の列に、この脆弱性の影響を受ける Cisco ASA ソフトウェアの機能が示されています。右列に示す Cisco ASA 機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。ここに示されている機能のいずれかがデバイスに設定されている場合は、脆弱性が存在すると考えられます。

Cisco ASA ソフトウェアの機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect IKEv2 リモートアクセス

（クライアントサービス有効時）

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

クライアントレス SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

Cisco FTD ソフトウェアにおける脆弱性のある設定

次の表では、左の列に、この脆弱性の影響を受ける Cisco FTD ソフトウェアの機能が示されています。右列に示す Cisco ASA 機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。ここに示されている機能のいずれかがデバイスに設定されている場合は、脆弱性が存在すると考えられます。

Cisco FTD ソフトウェアの機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect IKEv2 リモートアクセス

（クライアントサービス有効時）1、2

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN1、2

webvpn

enable <interface_name>

1．Cisco Firepower Management Center（FMC）で [デバイス（Devices）] > [VPN] > [リモートアクセス（Remote Access）] の順に選択するか、または Cisco Firepower Device Manager（FDM）で [デバイス（Devices）] > [リモートアクセスVPN（Remote Access VPN）] の順に選択すると、リモートアクセス VPN 機能が有効になります。

2. リモートアクセス VPN 機能は、Cisco FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以降でサポートされています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

9.81 より前

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.34

9.8.4.35

9.9

9.9.2.85

9.9.2.85

9.101

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.12

9.12.4.13

9.12.4.18

9.13

9.13.1.21

9.13.1.21

9.14

9.14.2.8

9.14.2.13

9.15

9.15.1.7

9.15.1.15

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.7 以前および 9.10 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に関して推奨される修正済みリリース

6.2.21 より前

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.2

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.3.0

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.12 (May 2021)

6.4.0.12 (May 2021)

6.5.0

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.32

6.6.42

6.7.0

6.7.0.1

6.7.0.2

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.0.1 以前および 6.2.0、6.2.1 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2. 6.6.0コードトレインの最初の修正済みリリースは6.6.3でした。ただし、CSCvx86231に関連するアップグレードの問題のため、推奨リリースは6.6.4です。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいた Joshua Perez 氏と Phil Purviance 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-memc-dos-fncTyYKG

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

修正済みソフトウェアのセクションへの内部リンクを更新。

脆弱性が存在する製品

Final

2021 年 5 月 4 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021-APR-28

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。