Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-lnt-QN9mCzwn

初公開日 : 2021-09-08 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx38902 CSCvx53064

CVE-2021-34709

CVE-2021-34708

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XR NCS540LソフトウェアイメージおよびCisco 8000シリーズルータ用Cisco IOS XRソフトウェアを実行している場合にのみ、Cisco Network Convergence System(NCS)540シリーズルータのイメージ検証チェックに複数の脆弱性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-lnt-QN9mCzwn

このアドバイザリは、Cisco IOS XR ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 9 月のリリースの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2021 年 9 月の Cisco IOS XR ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ バンドル公開。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、これらの脆弱性は、Cisco IOS XRソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している次のシスコデバイスに影響を与えました。

- 8000 シリーズ ルータ

- NCS540L イメージを実行している NCS 540 シリーズ ルータ

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

ソフトウェア バージョンの判別

デバイスがNCS540Lソフトウェアイメージを実行しているかどうかを確認するには、デバイスのCLIでshow versionコマンドを使用します。次の例に示すように、出力にLNTと示されている場合、デバイスはこれらの脆弱性の影響を受けます。

Router#show version

Cisco IOS XR Software, Version 7.0.1 LNT

Copyright (c) 2013-2019 by Cisco Systems, Inc.Build Information:

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XE ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために、他の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-34708：Cisco 8000およびNetwork Convergence System 540シリーズルータ用Cisco IOS XRソフトウェアのイメージ検証の脆弱性

Cisco NCS 540シリーズルータのイメージ検証チェックの脆弱性は、Cisco IOS XR NCS540LソフトウェアイメージおよびCisco 8000シリーズルータ用Cisco IOS XRソフトウェアを実行している場合にのみ、基盤となるオペレーティングシステムで任意ののコードを実行できます。

この脆弱性は、ISO内の署名されていないスクリプトがインストール要求の処理中に検証されなかったために発生します。攻撃者は、ISOイメージを変更し、そのイメージを管理者としてインストールするか、またはファイルサーバに配置して、デバイスのアップグレード時にunsuspecting administratorが使用することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスで任意のコマンドを実行できる場合があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvx38902

CVE ID：CVE-2021-34708

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.0

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

CVE-2021-34709：Cisco 8000およびNetwork Convergence System 540シリーズルータ用Cisco IOS XRソフトウェアのイメージ検証の脆弱性

Cisco NCS 540シリーズルータのイメージ検証チェックの脆弱性は、Cisco IOS XR NCS540LソフトウェアイメージおよびCisco 8000シリーズルータ用Cisco IOS XRソフトウェアを実行している場合にのみ、基盤となるオペレーティングシステムで任意ののコードを実行できます。

この脆弱性は、インストールリクエストの処理中に発生する競合状態が原因です。これにより、別の認証管理者が、インストールイメージにシスコが発行していない証明書があるかどうかを検証するために使用する証明書を変更できる可能性があります。攻撃者は、ISOイメージを変更し、そのイメージを管理者としてインストールするか、またはファイルサーバに配置して、デバイスのアップグレード時にunsuspecting administratorが使用することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスで任意のコマンドを実行できる場合があります。

注：インストールプロセス中に、攻撃者は競合状態を克服して、検証済みの証明書を変更する必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvx53064

CVE ID：CVE-2021-34709

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.0

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。SMUのアベイラビリティを含む最新情報については、このアドバイザリの上部にあるバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

影響を受けるデバイス

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

Cisco 8000 シリーズ ルータ

7.3.15

7.3.2

Cisco NCS 540 シリーズ ルータ

7.3.2

7.4.1

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-lnt-QN9mCzwn

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021 年 9 月 8 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。