High

アドバイザリーID : cisco-sa-lasso-saml-jun2021-DOXNRLkD

初公開日 : 2021-06-01 12:30

最終更新日 : 2021-09-30 14:51

バージョン 1.4 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx73154

CVE-2021-28091

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2021 年 6 月 1 日、Lasso は Lasso セキュリティ アサーション マークアップ言語（SAML）シングルサインオン（SSO）ライブラリのセキュリティ脆弱性を開示しました。この脆弱性により、認証された攻撃者が、アプリケーションと対話するときに別の認可されたユーザになりすます可能性があります。

この脆弱性の説明については、lasso.git NEWS を参照してください。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-lasso-saml-jun2021-DOXNRLkD

該当製品

シスコでは、この脆弱性の影響を受ける製品およびサービスを判断するために、製品ラインを調査しました。

「脆弱性が存在する製品」の項には、影響を受ける製品の Cisco Bug ID を示します。Cisco Bug は Cisco Bug Search Tool で検索可能であり、回避策（使用可能な場合）と修正されたソフトウェア リリースなど、プラットフォーム固有の追加情報が記載されます。

脆弱性のある製品

次の表に、本アドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるシスコ製品を示します。将来のソフトウェア リリース日が示されている場合、その日付はこのアドバイザリの上部にある最終更新日時点でシスコが把握しているすべての情報に基づいた日付になります。このソフトウェア リリースの日付は、試験結果や優先される機能や修正の提供等いくつかの理由により変更される場合があります。影響を受けるコンポーネントについてバージョン情報や日付がリストに記載されていない場合（空欄や暫定とされているもの）、シスコは修正の評価を続けており、追加情報が確認された時点でアドバイザリを更新します。アドバイザリが Final とマークされた後、より詳細な情報については関連する Cisco バグを参照して下さい。

製品

Cisco Bug ID

Fixed Release Availability

ネットワークおよびコンテンツ セキュリティ デバイス

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

影響を受ける機能：クライアントレスWebVPNおよびAnyConnect VPN（SSOが有効な場合のみ）

CSCvx73164

9.8.4.39（使用可能）

9.12.4.24（使用可能）

9.14.3（使用可能）

9.15.1.15（使用可能）

9.16.1.3（使用可能）

Cisco Content Security Management Appliance (SMA)

影響を受ける機能：Webベースの管理インターフェイス（SSOが有効な場合のみ）

CSCvx73156

13.8.1-074（使用可能）

14.0.0-404（使用可能）

Cisco Email Security Appliance (ESA)

影響を受ける機能：Webベースの管理インターフェイス（SSOが有効な場合のみ）

CSCvx73154

14.0.0-692 GD（使用可能）

Cisco FXOS ソフトウェア

CSCvx73164

2.2.2.149（使用可能）

2.3.1.216（使用可能）

2.6.1.230（使用可能）

2.7.1.143（使用可能）

2.8.1.152（使用可能）

2.9.1.143（使用可能）

Cisco Web Security Appliance (WSA)

CSCvx73157

14.0.1-053（使用可能）

Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア

影響を受ける機能：AnyConnect VPN（SSOが有効な場合のみ）1

CSCvx73164

6.4.0.12（使用可能）

6.6.5（使用可能）

6.7.0.2（使用可能）

7.0.0（使用可能）

ネットワーク管理とプロビジョニング

Cisco Prime Collaboration Assurance

CSCvx73162

計画なし

1. AnyConnect VPN は、リリース 6.7 より前の Cisco FTD リリースの FlexConfig でのみ設定できます。

次の表に示されているシスコソフトウェアリリースは、ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

シスコソフトウェア

サポート終了リリース

ASA ソフトウェア

9.7 以前

9.9

9.10

9.13

FXOS ソフトウェア

2.4.1

2.7.1

FTD ソフトウェア

6.0.1 以前

6.2.0

6.2.1

6.5

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下の製品およびサービスには影響を与えないことを確認しました。

ネットワークおよびコンテンツ セキュリティ デバイス

- Cisco AMP 仮想プライベート クラウド アプライアンス

ネットワーク管理とプロビジョニング

- Cisco Prime Collaboration Provisioning

Unified Computing

- Cisco UCS B シリーズ M5 ブレードサーバ

- Cisco UCS C シリーズ M5 ラックサーバ：管理対象

ビデオ、ストリーミング、テレプレゼンス、およびトランスコーディング デバイス

- Cisco Video Surveillance Media Server

- Cisco Video Surveillance Operations Manager

- Cisco Vision Dynamic Signage Director

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、本アドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションに記載されている Cisco Bug ID を参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、このアドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイトコードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

シスコは、この脆弱性を発見していただいた Best Buy Enterprise Information Protection チームと Sam Tinklenberg 氏に感謝いたします。

シスコは、この脆弱性を認識させてくださり、協力していただいた Akamai 氏にも感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-lasso-saml-jun2021-DOXNRLkD

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.4

完了した調査を反映させるため、アドバイザリ全体を更新しました。修正済みリリースの入手可能性情報を更新。

複数のセクション

Final

2021-SEP-30

1.3

ASA の修正済みリリースの提供に関する情報を更新。

脆弱性が存在する製品

Interim

2021 年 6 月 15 日

1.2

FTD 機能への影響について更新。

脆弱性が存在する製品

Interim

2021 年 6 月 9 日

1.1

Cisco FXOS ソフトウェアの最初の修正済みリリースの可用性を更新。

脆弱性が存在する製品

Interim

2021 年 6 月 1 日

1.0

初回公開リリース

-

Interim

2021 年 6 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。