Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ise-xss1-rgxYry2V

初公開日 : 2021-10-20 16:00

最終更新日 : 2021-11-12 18:15

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy81868 CSCvy11971

CVE-2021-40121

CVE-2021-34738

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine(ISE)ソフトウェアのWebベース管理インターフェイスに複数の脆弱性が存在するため、攻撃者はインターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行できる可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-xss1-rgxYry2V

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco ISEソフトウェアに影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために、他の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-34738:Cisco ISEのクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco ISEソフトウェアのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスのWebベース管理インターフェイスのユーザに対してXSS攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスでのユーザ入力の検証が不適切であることに起因します。攻撃者は、悪意のあるペイロードを含むファイルを該当デバイスにアップロードするようユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は影響を受けるインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグID:CSCvy81868

CVE ID：CVE-2021-34738

セキュリティ影響評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.1

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-40121:Cisco ISEのクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco ISEソフトウェアのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、管理クレデンシャルを持つ認証されたリモートの攻撃者が、インターフェイスのユーザに対してXSS攻撃を実行できる可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスでのユーザ入力の検証が不適切であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスの特定のページに悪意のあるコードを挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は有効な管理者クレデンシャルを必要とします。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグID:CSCvy11971

CVE ID：CVE-2021-40121

セキュリティ影響評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：4.8

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。 最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の2つの列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにこれらの脆弱性の修正が含まれているかを示します。

Cisco ISE リリース

CVE-2021-34738(CSCvy81868)

CVE-2021-40121(CSCvy11971)

2.4より前のすべてのバージョン

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

2.4

修正済みリリースに移行。

2.4P14脆弱性がないことを確認。

2.6

2.6 P10

2.6 P10

2.7

2.7 P5

2.7 P5

3.0

3.0 P4

3.0 P3

3.1

脆弱性なし

脆弱性なし

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、CVE-2021-34738に関連する脆弱性を報告していただいたVisa社のRitin Uppal氏に感謝いたします。

シスコは、CVE-2021-40121に関連する脆弱性を報告していただいたAIGのAlexander Polce Leary氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-xss1-rgxYry2V

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

CSCvy11971の脆弱性のあるバージョンとしてISE 2.4P14を削除。

修正済みリリース

Final

2021年11月12日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 10 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。