Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ipphone-rce-dos-U2PsSkz3

初公開日 : 2021-03-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu59349 CSCvu59329 CSCvu59353 CSCvu59330 CSCvu59351 CSCvu59335 CSCvu59346

CVE-2021-1379

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IP Phoneシリーズ68xx/78xx/88xxに対するCisco Discovery Protocol(CDP)およびLink Layer Discovery Protocol(LLDP)の複数の脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がリモートでコードを実行したり、該当するIP Phoneのリロードを引き起こしたりする可能性があります。

これらの脆弱性は、IP PhoneがCisco Discovery Protocol(CDP)またはLLDPパケットを処理する際にチェックが欠落することに起因します。攻撃者は、悪意のあるCisco Discovery ProtocolまたはLLDPパケットをターゲットのIP Phoneに送信することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当するIP Phoneでコードを実行したり、予期せずリロードを引き起こしたりして、サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

注:Cisco Discovery Protocolはレイヤ2プロトコルです。これらの脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメイン内に存在する（レイヤ 2 と隣接関係にある）必要があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipphone-rce-dos-U2PsSkz3

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、これらの脆弱性は、Cisco Discovery Protocol(CDP)またはLLDPが有効になっており、脆弱性のあるファームウェアリリースを実行している次のCisco IP Phoneに影響を与えました。

- IP Conference Phone 7832

- IP Conference Phone 7832 マルチプラットフォーム ファームウェア

- IP Conference Phone 8832

- IP Conference Phone 8832 マルチプラットフォーム ファームウェア

- IP Phone 6821、6841、6851、6861、6871 マルチプラットフォーム ファームウェア

- IP Phone 7811、7821、7841、7861 デスクトップフォン

- IP Phone 7811、7821、7841、7861 デスクトップフォン（マルチプラットフォーム ファームウェア搭載）

- IP Phone 8811、8841、8851、8861、8845、8865 デスクトップフォン

- IP Phone 8811、8841、8851、8861、8845、8865 デスクトップフォン（マルチプラットフォーム ファームウェア搭載）

- Unified IP Conference Phone 8831

- サードパーティコール制御向け Unified IP Conference Phone 8831

- Wireless IP Phone 8821、8821-EX

- Cisco SPA525G 5回線IP電話

Cisco Discovery ProtocolとLLDPは、ほとんどのIP Phoneモデルでデフォルトで有効になっています。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- Cisco Unified IP Phone 6901

- Cisco Unified IP Phone 6911

- Cisco ATA 191 アナログ電話アダプタ

- Cisco ATA 190 アナログ電話アダプタ

- Webex Room Phone

- Cisco Unified IP Phone 3905

- Cisco SPA112 2 ポート電話アダプタ

- Cisco SPA122 アナログ電話アダプタ（ATA）およびルータ

- Cisco SPA232D Multi-Line DECT アナログ電話アダプタ（ATA）

- Cisco IP DECT 6800シリーズマルチプラットフォームファームウェア

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースが本アドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けたかどうか、およびこれらの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco IP Phone モデル

Cisco Bug ID

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

IP Conference Phone 8832 マルチプラットフォーム ファームウェア

IP Conference Phone 7832 マルチプラットフォーム ファームウェア

IP Phone 6821、6841、6851、6861、6871 マルチプラットフォーム ファームウェア

IP Phone 7811、7821、7841、7861 デスクトップフォン（マルチプラットフォーム ファームウェア搭載）

IP Phone 8811、8841、8851、8861、8845、8865 デスクトップフォン（マルチプラットフォーム ファームウェア搭載）

CSCvu59335

11.3(2)

IP Phone 8811、8841、8851、8861、8845、8865 デスクトップフォン

IP Conference Phone 7832

IP Conference Phone 8832

IP Phone 7811、7821、7841、7861 デスクトップフォン

CSCvu59349

12.8(1)SR1

Unified IP Conference Phone 8831

CSCvu59346

10.3(1)SR72021年5月にリリースされる予定

サードパーティコール制御向け Unified IP Conference Phone 8831

CSCvu59330

現時点では、使用可能な修正済みファームウェアはありません。

SPA525G2 5 回線 IP 電話

CSCvu59329

現時点では、使用可能な修正済みファームウェアはありません。

Cisco Unified IP Phone 7900 Series

CSCvu59353

現時点では、使用可能な修正済みファームウェアはありません。

Wireless IP Phone 8821 および 8821-EX

CSCvu59351

11.0（6.6）

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性について報告してくださった Qihoo 360 社 Nirvan Team の Qian Chen 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipphone-rce-dos-U2PsSkz3

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021-MAR-03

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。