Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ipcameras-dos-fc3F6LzT

初公開日 : 2021-05-05 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx04105

CVE-2021-1521

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Video Surveillance 8000シリーズIPカメラのCisco Discovery Protocol(CDP)実装の脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が該当するIPカメラをリロードする可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Discovery Protocol(CDP)メッセージを処理する際にチェックが欠落していることに起因します。攻撃者は、悪意のあるCisco Discovery Protocol(CDP)パケットを該当IPカメラに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当するIPカメラを予期せずリロードさせ、サービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

注：Cisco Discovery Protocolはレイヤ2プロトコルです。この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメイン内に存在する（レイヤ 2 と隣接関係にある）必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipcameras-dos-fc3F6LzT

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、リリース1.0.9-11より前のファームウェアリリースを実行していて、Cisco Discovery Protocolが有効になっているCisco Video Surveillance 8000シリーズIPカメラに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Video Surveillance 3000 シリーズ IP カメラ

- Video Surveillance 4000 シリーズ高解像度 IP カメラ

- Video Surveillance 4300E 高解像度 IP カメラ

- Video Surveillance 4500E 高解像度 IP カメラ

- Video Surveillance 6000 シリーズ IP カメラ

- Video Surveillance 7000 シリーズ IP カメラ

- Video Surveillance PTZ IP Cameras

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点で、Cisco Video Surveillance 8000シリーズIPカメラファームウェアリリース1.0.9-11以降には、この脆弱性に対する修正が含まれていました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

Cisco.com のSoftware Center からファームウェアをダウンロードするには、以下の手順を実行します。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします。

2. [Connected Safety and Security] > [Video Surveillance IP Cameras] > [Video Surveillance 8000 Series IP Cameras]を選択します。

3. 適切な IP カメラのモデルを選択します。

4. [Video Surveillance 8000シリーズIPカメラファームウェア（Video Surveillance 8000 Series IP Camera Firmware）] をクリックします。

5. 製品ページの左ペインからリリースを選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性について報告してくださった Qihoo 360 社 Nirvan Team の Qian Chen 氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipcameras-dos-fc3F6LzT

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021年5月5日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。