Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ipcamera-lldp-mem-wGqundTq

初公開日 : 2021-07-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy61465

CVE-2021-1595

CVE-2021-1597

CVE-2021-1596

CVE-2021-1598

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Video Surveillance 7000シリーズIPカメラのLink Layer Discovery Protocol(LLDP)実装における複数の脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がメモリリークを引き起こし、該当デバイスでサービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

これらの脆弱性は、入力時に特定のLLDPパケットが正しく処理されないことに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたLLDPパケットを該当デバイスに送信することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスに継続的にメモリを消費させ、デバイスのクラッシュとリロードを引き起こし、その結果DoS状態が発生する可能性があります。

注：LLDP はレイヤ 2 プロトコルです。これらの脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメイン内に存在する（レイヤ 2 と隣接関係にある）必要があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipcamera-lldp-mem-wGqundTq

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、これらの脆弱性はリリース2.12.4より前のCisco Video Surveillance 7000シリーズIPカメラのファームウェアリリースに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- Video Surveillance 3000 シリーズ IP カメラ

- Video Surveillance 4000 シリーズ高解像度 IP カメラ

- Video Surveillance 4300E 高解像度 IP カメラ

- Video Surveillance 4500E 高解像度 IP カメラ

- Video Surveillance 6000 シリーズ IP カメラ

- Video Surveillance 8000 シリーズ IP カメラ

- Video Surveillance PTZ IP Cameras

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、Cisco Video Surveillance 7000シリーズIPカメラのファームウェアリリース2.12.4以降に、これらの脆弱性に対する修正が含まれています。

Cisco.comのSoftware Centerからファームウェアアップデートをダウンロードするには、[Browse all] をクリックし、[Connected Safety and Security] > [Video Surveillance IP Cameras] > [Video Surveillance 7000 Series IP Cameras] の順に選択し、正しいカメラモデルを選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいたQi'anxin GroupのCodesafe Team of LegendsecのQian Chen氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipcamera-lldp-mem-wGqundTq

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 7 月 7 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。