High

アドバイザリーID : cisco-sa-ioxr-l-zNhcGCBt

初公開日 : 2021-02-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr07463 CSCvs70887

CVE-2021-1244

CVE-2021-1136

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Convergence System（NCS）540 シリーズ ルータの複数の脆弱性（Cisco IOS XR NCS540L ソフトウェアイメージおよび Cisco 8000 シリーズ ルータ用 Cisco IOS XR ソフトウェアを実行している場合のみ）により、認証されたローカルの攻撃者が該当デバイスのブートプロセス中に署名されていないコードを実行する可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ioxr-l-zNhcGCBt

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco IOS XR ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している場合、次のシスコデバイスに影響を与えます。

- 8000 シリーズ ルータ

- NCS540L イメージを実行している NCS 540 シリーズ ルータ

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

ソフトウェア バージョンの判別

デバイスが NCS540L ソフトウェアイメージを実行しているかどうかを確認するには、そのデバイスにログインし、show version コマンドを発行します。次の例に示すように、出力に LNT が表示されている場合、デバイスはこれらの脆弱性の影響を受けています。

Router#show version

Cisco IOS XR Software, Version 7.0.1 LNT

Copyright (c) 2013-2019 by Cisco Systems, Inc.Build Information:

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために、他の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-1136:Cisco 8000シリーズルータおよびNetwork Convergence System 540シリーズルータ用Cisco IOS XRソフトウェアのGRUBブートローダの脆弱性

Cisco NCS 540 シリーズ ルータの脆弱性（Cisco IOS XR NCS540L ソフトウェアイメージおよび Cisco 8000 シリーズ ルータ用 Cisco IOS XR ソフトウェアを実行している場合のみ）により、認証されたローカルの攻撃者が、該当デバイスのブートプロセス中に、署名されていないコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスの GRUB ブートローダーのロック解除バージョンに起因します。攻撃者は、GRUB メニューからブートプロセスを変更することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はブートの信頼チェーンをバイパスする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvs70887

CVE ID：CVE-2021-1136

セキュリティ影響評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：6.7

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-1244:Cisco 8000シリーズルータおよびNetwork Convergence System 540シリーズルータ用Cisco IOS XRソフトウェアのUnsigned Boot Fileの脆弱性

Cisco NCS 540 シリーズ ルータの ISO パッケージの署名機能における脆弱性（Cisco IOS XR NCS540L ソフトウェアイメージおよび Cisco 8000 シリーズ ルータ用 Cisco IOS XR ソフトウェアを実行している場合のみ）により、管理者特権を持つ認証されたローカルの攻撃者が、該当デバイスにおける ISO のインストール中に、署名されていないコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、ISO 内の未署名のスクリプトが、実行前のシステムアップグレード中に検証されないことに起因します。この脆弱性をエクスプロイトするために、攻撃者は ISO イメージを変更し、そのイメージを使用して認証済み管理者としてアップグレードするか、またはそのイメージをファイルサーバに配置する可能性があります。その結果、疑いを持たない管理者がデバイスのアップグレード時にそのイメージを使用することがあります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスで任意のコマンドを実行できる場合があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvr07463

CVE ID：CVE-2021-1244

セキュリティ影響評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：6.7

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表に、各 CVE ID の最初の修正済みリリースを示します。

影響を受けるプラットフォーム

CVE-2021-1136 の最初の修正済みリリース（CSCvs70887）

CVE-2021-1244 の最初の修正済みリリース（CSCvr07463）

Cisco 8000 シリーズ ルータ

7.0.12

7.2.1

7.0.14

7.2.1

Cisco NCS 540 シリーズ ルータ

7.2.1

7.1.2

7.2.1

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ioxr-l-zNhcGCBt

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 2 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。