Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iox-dos-4Fgcjh6

初公開日 : 2021-03-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt74967 CSCvu19405 CSCvv02834 CSCvv02734

CVE-2021-1460

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 809 Industrial Integrated Services Routers(Industrial ISR)、Cisco 829 Industrial ISR、Cisco CGR 1000 Compute Module、およびCisco IC3000 Industrial Compute GatewayのCisco IOxアプリケーションフレームワークの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、パケット処理中の不十分なエラー処理に起因します。攻撃者は、該当デバイスのIOx Webサーバに高い割合で持続的に巧妙に細工されたTCPトラフィックを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はIOx Webサーバに要求の処理を停止させ、その結果DoS状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-dos-4Fgcjh6

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の公開時に、次のシスコ製品が、そのデバイスの最初の修正済みリリースより前のソフトウェアリリースを実行していて、Cisco IOxアプリケーションホスティング環境を使用して設定されている場合、この製品に影響を与えました。

- 809 Industrial ISR：リリース15.9(3)M3より前のCisco IOSソフトウェア

- 829 Industrial ISR：リリース15.9(3)M3より前のCisco IOSソフトウェア

- CGR 1000コンピュートモジュール：リリース1.12.0.3より前のCGR 1000 IOxコンピュートプラットフォームファームウェア

- IC3000 Industrial Compute Gateway：リリース1.3.2より前のIndustrial Compute Gatewayソフトウェア

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

IOxアプリケーションフレームワークの評価

次のサブセクションを使用して、デバイスにCisco IOxアプリケーションホスティング環境が設定されているかどうかを確認します。

Cisco 809および829産業用サービス統合型ルータ

Cisco 809および829 Industrial ISRの場合、Cisco IOxアプリケーションホスティング環境がデバイスで有効になっているかどうかを確認するには、show iox host list detail | include OS statusコマンドを実行します。

Cisco IOxアプリケーションホスティング環境が有効になっているデバイスでのコマンドの出力例を次に示します。

Router#show iox host list detail | include OS status

OS status:  RUNNING

このコマンドが存在しない場合、またはOS statusフィールドにRUNNINGと表示されない出力が生成される場合、デバイスはこの脆弱性の影響を受けません。

Cisco CGR 1000 コンピュート モジュール

Cisco CGR 1000コンピュートモジュールの場合、IOx機能のステータスを確認するには、show iox host list detail | include IOX Serverは、次の例に示すように、CLIコマンドを実行しています。

CGR1000#show iox host list detail | include IOX Server is running

IOX Server is running.  Process ID: 305

CGR1000#

Cisco IC3000産業用コンピューティングゲートウェイ

Cisco IC3000 産業用コンピューティング ゲートウェイでは、Cisco IOx 機能はデフォルトで有効になっています。

IOx機能のステータスを確認するには、次の例に示すように、show iox summary CLIコマンドを使用します。

ic3k>show iox summary

IOx Infrastructure Summary:

eid: IC3000-2C2F-K9+FOC2227Y2UD

pfm: IC3000-2C2F-K9

s/n: FOC2227Y2UD

images: Lnx: 0.13.31., IOx: 1.12.0:r/1.12.0.0:0c30349

boot: 2021-02-25 15:06:08

time: 2021-02-26 20:36:22

load: 20:36:22 up 1 day, 5:30, 1 user, load average: 0.37, 0.35, 0.43

memory: ok, used: 2637/7735 (34%)

disk: warning, used: /:664640/750628 (88%), /software:85834912/87069676 (98%)

process: ok, running: 5/5

networking: ok

logs: warning, errors: caf (6109)

apps: ok, Cisco_Cyber_Vision (R)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOxをサポートするその他のプラットフォーム

- IOX XEソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

詳細

Cisco IOx Application Frameworkは、管理者がホストシステム上のアプリケーションの管理、管理、監視、およびトラブルシューティングを行い、さまざまな関連アクティビティを実行するために使用できる管理インターフェイスです。この脆弱性が不正利用されると、攻撃者はアプリケーション管理機能を使用できなくなる可能性があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、次のシスコソフトウェアリリースにこの脆弱性に対する修正が含まれています。

- 809 Industrial ISR:Cisco IOSソフトウェアリリース15.9(3)M3以降

- 829 Industrial ISR:Cisco IOSソフトウェアリリース15.9(3)M3以降

- CGR 1000コンピュートモジュール：CGR 1000 IOxコンピュートプラットフォームファームウェアリリース1.12.0.3以降

- IC3000 Industrial Compute Gateway:Industrial Compute Gatewayソフトウェアリリース1.3.2以降

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-dos-4Fgcjh6

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 3 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。