Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iox-cmdinj-RkSURGHG

初公開日 : 2021-03-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw64798

CVE-2021-1384

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのCisco IOxアプリケーションホスティング環境における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、基盤となるオペレーティングシステムにrootユーザとしてコマンドを挿入する可能性があります。

この脆弱性は、IOxにロードされたアプリケーションパッケージのフィールドの検証が不完全であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたアプリケーション。tarファイルを作成してデバイスにロードすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はrootユーザとして基盤となるオペレーティングシステムにコマンドインジェクションを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-cmdinj-RkSURGHG

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、Cisco IOS XEソフトウェアリリース16.3.1以降がCisco IOxアプリケーションホスティングインフラストラクチャで設定されている場合、この脆弱性の影響を受けます。

Cisco IOxアプリケーションホスティングインフラストラクチャは、デフォルトでは有効になっていません。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

Cisco IOxアプリケーションホスティング環境の評価

IOxアプリケーションホスティング環境を評価するには、次の2つの方法があります。

オプション 1：show iox-serviceコマンドの使用

IOx機能のステータスを確認するには、次の例に示すように、特権EXECモードでshow iox-serviceコマンドを使用します。

Router#show iox-service

IOx Infrastructure Summary:

---------------------------

IOx service (CAF)         : Running

IOx service (HA)          : Running

IOx service (IOxman)      : Running

Libvirtd                  : Running

Router#

IOx サービス（CAF）が実行状態になっている場合、デバイスは脆弱です。次のリストにあるいずれかの文が当てはまる場合、デバイスはこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けていません。

- IOx サービス（CAF）が実行状態ではない

- show iox-service特権EXECモードコマンドを実行しても、何も出力されません

- show iox-service特権EXECモードコマンドはエラーを返します

オプション 2：iox設定コマンドの使用

代わりに、次の例に示すように、実行コンフィギュレーションでioxコンフィギュレーションコマンドを確認します。

Router#sh run | include iox

iox

Router#

前述の例に示されているように、出力に iox のみの行が含まれている場合、デバイスは脆弱です。iox 設定コマンドから出力が返されない、またはエラーが返される場合、デバイスはこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けていません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Cisco IOxをサポートするその他のプラットフォーム

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

Cisco IOxアプリケーションホスティング環境を使用しない場合は、no ioxコンフィギュレーションコマンドを使用してデバイス上でIOxを永続的に無効にすることにより、この脆弱性を軽減することをお勧めします。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいた Orange Group に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-cmdinj-RkSURGHG

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2021 年 3 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。