High

アドバイザリーID : cisco-sa-iosxr-pe-QpzCAePe

初公開日 : 2021-02-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvs35027

CVE-2021-1370

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

NCS540L ソフトウェアイメージを実行している Cisco 8000 シリーズ ルータおよび Network Convergence System 540 シリーズ ルータ用の Cisco IOS XR ソフトウェアの CLI コマンドの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が権限をルートに昇格させる可能性があります。この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスの有効なアカウントを持っている必要があります。

この脆弱性は、コマンドライン引数の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、デバイスに認証され、プロンプトで細工されたコマンドを入力することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。低レベルの権限を持つ攻撃者は、エクスプロイトに成功すると、権限レベルをルートに昇格できるようになります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-pe-QpzCAePe

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、次のプラットフォームの Cisco IOS XR ソフトウェアに影響します。

- Cisco 8000 シリーズ ルータ（最初の修正済みリリースより前のリリースを実行している場合）。

- Network Convergence System 540 シリーズ ルータ 7. x リリース（最初の修正済みソフトウェアリリースより前のリリースを実行し、NCS540L イメージを実行している場合）。

ソフトウェア バージョンの判別

デバイスが NCS540L イメージを実行しているかどうかを確認するには、管理者がそのデバイスにログインし、show version コマンドを発行します。出力に LNT が表示されている場合、イメージは該当デバイスで実行されています。

Router#show version

Cisco IOS XR Software, Version 7.0.1 LNT

Copyright (c) 2013-2019 by Cisco Systems, Inc.

Build Information:

Built By     : xyz

Built On     : Sat Jun 29 22:45:27 2019

Build Host   : iox-lnx-064

Workspace    : ../7.0.1/NCS540L/ws/

Version      : 7.0.1

Label        : 7.0.1

cisco NCS540L

System uptime is 41 minutes

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表に示す適切な修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Platform

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

Cisco 8000 シリーズ ルータ

7.0.12

7.2.1

Network Convergence System 540 シリーズ ルータ

7.2.1

シスコは、この脆弱性に対処するためのソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）をリリースしました。他のプラットフォームおよびリリースに SMU を必要とするお客様は、サポート部門にご連絡ください。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

Platform

SMU 名

7.1.2

NCS540L

ncs540l-7.1.2.CSCvs35027

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-pe-QpzCAePe

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 2 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。