Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iosxr-dhcp-dos-pjPVReLU

初公開日 : 2021-09-08 16:00

最終更新日 : 2021-10-20 17:55

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw95930

CVE-2021-34737

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XRソフトウェアのDHCPバージョン4(DHCPv4)サーバ機能における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がdhcpdプロセスのクラッシュを引き起こし、その結果サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、特定のDHCPv4メッセージが該当デバイスで処理される際に不適切に検証されることに起因します。攻撃者は、不正なDHCPv4メッセージを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はヌルポインタの逆参照を引き起こし、dhcpdプロセスのクラッシュを引き起こす可能性があります。dhcpdプロセスの再起動中には最大で2分ほどかかりますが、影響を受けるデバイスではDHCPv4サーバサービスを使用できません。これにより、その期間中にネットワークに参加するクライアントへのネットワークアクセスが一時的に妨げられる可能性があります。

注：dhcpdプロセスだけがクラッシュし、最終的に自動的に再起動します。ルータがリロードしない。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dhcp-dos-pjPVReLU

このアドバイザリは、Cisco IOS XR ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 9 月のリリースの一部です。アドバイザリの完全なリストとアドバイザリへのリンクについては、『Cisco Event Response: September 2021 Cisco IOS XR Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時に、この脆弱性は、Cisco IOS XRソフトウェアリリース6.7.2以降、7.1.2以降、または7.2.1以降を実行していて、リリース7.3.2以前またはリリース7.4.1以前よりも前で、DHCPv4サーバ機能またはDHCPv4プロキシ機能が有効になっている次のシスコ製品に影響を与えました。

- ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- IOS XRv 9000 ルータ

- Network Convergence System（NCS）540 シリーズ ルータ

- NCS 560 シリーズ ルータ

- NCS 5000 シリーズ ルータ

- NCS 5500 シリーズ ルータ

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

DHCPv4設定の決定

DHCPv4サーバ機能またはDHCPv4プロキシ機能がデバイスで有効になっているかどうかを確認するには、デバイスのCLIで特権EXECモードでshow running-config dhcp ipv4コマンドを実行し、少なくとも1つのインターフェイスにバインドされているサーバプロファイルが直接または間接的（ベースプロファイルを介して）にチェックされます。

次の例は、DHCPv4サーバプロファイルTESTがインターフェイスGigabitEthernet0/0/0/0に直接バインドされているデバイスでのshow running-config dhcp ipv4コマンドの出力を示しています。

dhcp ipv4

profile TEST server

.

.

.

!

interface GigabitEthernet0/0/0/0 server profile TEST

次の例は、DHCPv4サーバプロファイルDHCP_SERVERとDEFAULT_PROFILEがベースプロファイルDHCP_BASEを介してインターフェイスGigabitEthernet0/0/0/0に間接的にバインドされているデバイスでのshow running-config dhcp ipv4コマンドの出力を示しています。

dhcp ipv4

profile DHCP_BASE base

match option 60 41424355 profile DHCP_SERVER server

default profile DEFAULT_PROFILE server

.

.

.

!

profile DHCP_SERVER server

.

.

.

!

profile DEFAULT_PROFILE server

.

.

.

!

interface GigabitEthernet0/0/0/0 base profile DHCP_BASE

次の例は、DHCPv4プロキシプロファイルPROXYがインターフェイスGigabitEthernet0/0/0/0に直接バインドされているデバイスでのshow running-config dhcp ipv4コマンドの出力を示しています。

dhcp ipv4

profile PROXY proxy

helper-address vrf default 192.168.23.7 giaddr 192.168.23.11

!

interface GigabitEthernet0/0/0/0 proxy profile PROXY

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XE ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、次のCisco IOS XRソフトウェアリリースにこの脆弱性に対する修正が含まれています。

- 7.3.2 以降

- 7.4.1 以降

シスコは、この脆弱性に対処するために次のSMUをリリースしました。一覧に記載されていないプラットフォームやリリース向けの SMU を必要とするお客様は、サポート部門にご連絡ください。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

Platform

SMU 名

7.1.3

ASR9K-X64

asr9k-x64-7.1.3.CSCvw95930

SMUのアベイラビリティを含む最新の情報と完全な情報については、このアドバイザリの冒頭にあるバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dhcp-dos-pjPVReLU

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

脆弱性のあるリリースを明確にした。

脆弱性が存在する製品

Final

2021 年 10 月 20 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 9 月 8 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。