Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iosxe-h323alg-bypass-4vy2MP2Q

初公開日 : 2021-09-22 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx16081

CVE-2021-1616

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのネットワークアドレス変換(NAT)機能で使用されるH.323アプリケーションレベルゲートウェイ(ALG)の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がALGをバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、ALGを通過するトラフィックのデータ検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたトラフィックをターゲットデバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はALGをバイパスし、ALGの背後にあるリモートデバイスに許可すべきでない接続を開くことができます。

注：この脆弱性については、NAT Slipstreamingとして公に議論されています。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-h323alg-bypass-4vy2MP2Q

このアドバイザリは、Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開の2021年9月リリースの一部です。アドバイザリとリンクの一覧については、『Cisco Event Response: September 2021 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、NATを設定し、H.323 ALGを有効にしているシスコデバイスに影響を与えました。NATが設定されている場合、H.323 ALGはデフォルトで有効になっています。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイスが NAT を実行するように設定されているかを確認する

管理者は NAT がデバイス上でアクティブになっているか（推奨）、または NAT コマンドがデバイス構成に存在するかを確認できます。

NATがアクティブかどうかの判別

デバイスでNATがアクティブになっているかどうかを確認するには、デバイスにログインし、CLIでshow ip nat statisticsコマンドを発行します。NAT がアクティブの場合は、コマンドの出力で Outside interfaces と Inside interfaces のセクションに、少なくともインターフェイスが 1 つ表示されます。

以下は、NAT がアクティブなデバイスで show ip nat statistics コマンドを実行した場合の出力例です。

Router# show ip nat statistics

Total active translations: 1 (0 static, 1 dynamic; 0 extended)

Outside interfaces:

GigabitEthernet0/0/3

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/0/1

show ip nat statistics コマンドの出力にインターフェイスが含まれていない場合、そのデバイスでは NAT はアクティブになっていません。

NATコマンドの有無の確認

NATコマンドがデバイス設定に存在するかどうかを確認するには、CLIでshow running-configコマンドを発行します。デバイスでNATがアクティブな場合、出力にはip nat insideおよびip nat outsideインターフェイスコマンドが含まれます。NAT 仮想インターフェイスの場合は、ip nat enable インターフェイスコマンドが存在します。

NAT設定でH.323 ALGが無効になっているかどうかの確認

H.323 ALGがNAT設定で無効になっているかどうかを確認するには、show running-config | include ip nat service H225特権EXECコマンドを使用します。no ip nat service H225が存在する場合は、NAT設定でH.323 ALGが無効になっています。

次の例は、show running-config | include ip nat service H225」をH.323 ALGがNAT設定で無効になっているCisco IOS XEソフトウェアで実行します。

Router#show running-config | include ip nat service H225

no ip nat service H225

no ip nat service H225がshow running-config | include ip nat service H225を実行し、デバイスでNATが有効になっている該当バージョンのCisco IOS XEソフトウェアが稼働している場合、その設定はこの脆弱性の影響を受けます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- Meraki 製品

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、緩和策は使用できます。

管理者は、H.323パケットのNAT ALGを無効にすることで、この脆弱性を緩和できます。ただし、該当デバイスを通じてトラフィックの送受信を行うデバイスでの通常の運用に望ましくない影響が出ることがあり、その結果、通常のネットワークオペレーションが中断される可能性があります。

この機能を無効にする前に、ネットワーク環境でH.323パケットにNAT ALGを使用する必要がないことを確認する必要があります。H.323パケットに対するNAT ALGの使用を無効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードでno ip nat service H225コマンドを使用します。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、アドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイト コードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

シスコは、NATスリップストリーミング攻撃に関する公開ディスカッションを通じて、この脆弱性を認識しました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-h323alg-bypass-4vy2MP2Q

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 9 月 22 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。