Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ftd-enip-bypass-eFsxd8KP

初公開日 : 2021-10-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy02240

CVE-2021-34753

CVE-2021-34754

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのイーサネット産業プロトコル(ENIP)トラフィックのペイロードインスペクションにおける複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がENIPトラフィック用に設定されたルールをバイパスできる可能性があります。

これらの脆弱性は、ENIPパケットのディープパケットインスペクション中の処理が不完全であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたENIPパケットをターゲットインターフェイスに送信することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はENIPパケットに対してアクティブ化する必要がある設定済みのアクセスコントロールと侵入ポリシーをバイパスできる可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-enip-bypass-eFsxd8KP

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、および FMC セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 10 月のリリースの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: October 2021 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、これらの脆弱性は、ENIPトラフィックを検出してブロックするように設定されているCisco FTDソフトウェアに影響を与えました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響しないことを確認しました。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースが本アドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けたかどうか、およびこれらの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.2 以前^1

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

6.3.0^1

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.5.01

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.5.1 (Nov 2021)

6.7.0

6.7.0.3（2022 年 1 月）

7.0.0

7.0.1

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以前および 6.3.0、6.5.0 については、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいた海軍大学院のグレゴリー・ノートン氏、Thuy Nguyen氏、Cynthia Irvine氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-enip-bypass-eFsxd8KP

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 10 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。