High

アドバイザリーID : cisco-sa-ftd-cmdinject-FmzsLN8

初公開日 : 2021-10-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx86283 CSCvy16559 CSCvy19225 CSCvy16573

CVE-2021-34752

CVE-2021-34756

CVE-2021-34755

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのCLIにおける複数の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者がルート権限で任意のコマンドを実行する可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-cmdinject-FmzsLN8

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、および FMC セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 10 月のリリースの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2021年10月のCisco ASA、FMC、およびFTDソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開。

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco FTD ソフトウェアに影響を及ぼします。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

影響を受ける FTD ソフトウェア設定の確認

次の表では、左側の列は Cisco FTD ソフトウェアの設定を示し、右側の列はこのアドバイザリの「詳細」セクションで説明されている関連付けられた Cisco CVE ID を示しています。

Cisco FTD の設定

関連付けられた CVE ID

マルチインスタンス1、2

CVE-2021-34755 および CVE-2021-34756

デフォルト

CVE-2021-34752

1. マルチインスタンス設定は、Cisco FTD ソフトウェアリリース 6.3.0 以降でサポートされているため、以前のリリースはマルチインスタンスの脆弱性の影響を受けません。

2. マルチインスタンス操作をサポートする Cisco FTD ソフトウェア プラットフォームは次のとおりです。

- FirePOWER 4100 シリーズ セキュリティ アプライアンス

- FirePOWER 9300 シリーズ セキュリティ アプライアンス

デバイス設定の確認

注：このセクションは、マルチインスタンス設定が必要な CVE-2021-34755 および CVE-2021-34756 にのみ当てはまります。

デバイスがマルチインスタンスサービスを提供しているかどうかを確認するには、Cisco FXOS CLI にログインして、ssa スコープ内で show app-instance コマンドを使用します。[導入タイプ（Deploy Type）] フィールドに [コンテナ（Container）] の値が含まれている場合、アプリケーション インスタンスは存在し、デバイスはこの脆弱性の影響を受けます。次の例は、該当するデバイスのコマンド出力を示しています。

firepower# scope ssa

firepower /ssa # show app-instance

アプリケーション名

識別子

スロットID

[管理状態（Admin State）]

Oper State

実行されているバージョン

スタートアップ バージョン

展開タイプ

Turbo Mode

プロファイル名

クラスタの状態

クラスタロール

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ftd

ftd1

1

有効

[オンライン]

6.2.3.14

6.2.3.14

ネイティブ（Native）

No

該当なし

なし

ftd

ftd2-1

0

有効

[オンライン]

6.4.0.4

6.4.0.4

コンテナ

No

mid

該当なし

なし

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響しないことを確認しました。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために別の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。さらに、いずれかの脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-34755 および CVE-2021-34756:Cisco FTD ソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性

Cisco FTD ソフトウェアの CLI にある複数の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、マルチインスタンスモードで動作している該当デバイスの基盤となるオペレーティングシステムで、ルート権限を使用して任意のコマンドを実行できる可能性があります。

これらの脆弱性は、ユーザーが指定したコマンド引数の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された入力を該当コマンドに送信することで、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は基盤となるオペレーティングシステムで、ルート権限を使用してコマンドを実行する可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvx86283、CSCvy16559

CVE ID：CVE-2021-34755 および CVE-2021-34756

セキュリティへの影響の評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：7.8

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-34752：Cisco FTD ソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性

Cisco FTD ソフトウェアの CLI にある脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、該当するデバイスの基盤となるオペレーティングシステムでルート権限を使用して、任意のコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザが指定したコマンドの検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された入力を該当コマンドに送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は基盤となるオペレーティングシステムで、ルート権限を使用してコマンドを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvy16573、CSCvy19225

CVE ID：CVE-2021-34752

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.7

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、およびそれらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.2 以前^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.3.0^1

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.5.01

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.5

6.6.5.1 (Nov 2021)

6.7.0

6.7.0.3（2022 年 1 月）

6.7.0.3（2022 年 1 月）

7.0.0

7.0.1

7.0.1

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以前および 6.3.0、6.5.0 については、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

CVE-2021-34755：この脆弱性は 、シスコ内部でのセキュリティテスト中に Ilkin Gasimov によって発見されました。

CVE-2021-34756 および CVE-2021-34752:これらの脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中、シスコの Brandon Sakai によって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-cmdinject-FmzsLN8

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021 年 10 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。