Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-dcnm-authbypass-OHBPbxu

初公開日 : 2021-01-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu57868 CSCvv87627

CVE-2021-1269

CVE-2021-1270

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Data Center Network Manager(DCNM)のWebベースの管理インターフェイスにおける複数の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が適切な権限を持たずにデータを表示、変更、および削除できる可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-authbypass-OHBPbxu

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、これらの脆弱性はリリース11.5(1)より前のCisco DCNMリリースに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は互いに依存しないため、一方の脆弱性を悪用しても他方の脆弱性を悪用する必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-1270:Cisco DCNM認証バイパスの脆弱性

Cisco DCNMのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が適切な権限を持たずに設定を変更できる可能性があります。

この脆弱性は、Administrator権限を持つユーザを対象としたリソースへのアクセスを制限できないことに起因します。攻撃者は、該当デバイスに巧妙に細工された HTTP 要求を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、権限の低い攻撃者が設定を編集できる可能性があります。この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は有効な非管理資格情報を必要とします。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvv87627

CVE-ID:CVE-2021-1270

セキュリティ影響評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：7.1

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:L

CVE-2021-1269:Cisco DCNM認証バイパスの脆弱性

Cisco DCNMのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスの許可をバイパスし、そのデバイスに関連する機密情報にアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、Administrator権限を持つユーザを対象としたリソースへのアクセスを制限できないことに起因します。攻撃者は、該当デバイスに巧妙に細工された HTTP 要求を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、Administrator権限を持つユーザと同じ方法で、権限の低い攻撃者が特定のシステム設定をリスト、表示、作成、編集、および削除できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvu57868

CVE-ID:CVE-2021-1269

セキュリティ影響評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.3

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、Cisco DCNMリリース11.5(1)以降に、これらの脆弱性に対する修正が含まれています。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-authbypass-OHBPbxu

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 1 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。