Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-cuic-xss-csHUdtrL

初公開日 : 2021-06-16 16:00

最終更新日 : 2021-07-21 19:55

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw91916 CSCvx47672

CVE-2021-1395

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Intelligence Center(CUIC)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスがユーザ指定の入力を適切に検証しないことに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザを巧妙に細工されたリンクをクリックするように誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cuic-xss-csHUdtrL

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCisco Unified Intelligence Centerに影響を及ぼしていました。

Cisco Unified Intelligence Centerにバンドルされている可能性がある次のシスコ製品も、この脆弱性の影響を受けます。

- Unified Contact Center Express(Unified CCX)

- Unified Contact Center Enterprise(Unified CCE)

- Packaged Contact Center Enterprise(Packaged CCE)

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco Unified Intelligence Centerリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

11.6(1) 以前

修正済みリリースに移行。

12.0(1)

12.0(1) ES14

12.5(1)

12.5(1) ES7

Cisco Unified Contact Center Expressリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

11.6(1) 以前

修正済みリリースに移行。

12.0(1)

修正済みリリースに移行。

12.5(1)

12.5(1) SU2

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたDigital-Investigationのセキュリティ研究者であるTarkan氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cuic-xss-csHUdtrL

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

CVSSスコアを改訂。

-

Final

2021-JUL-21

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 6 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。