Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-cucm-xss-Q4PZcNzJ

初公開日 : 2021-04-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvv21040 CSCvv28764 CSCvw71918 CSCvv35159 CSCvx14158 CSCvx14178 CSCvu52262

CVE-2021-1409

CVE-2021-1408

CVE-2021-1380

CVE-2021-1407

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Manager(Unified CM)、Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service(Unified CM IM&P)、Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition(Unified CM SME)、およびCisco Unity ConnectionのWebベースの管理インターフェイスに複数の存在する脆弱性がありますインターフェイスユーザに対するクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃。

これらの脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスがユーザ指定の入力を正しく検証しないために存在します。攻撃者は、巧妙に細工されたリンクをクリックするようにインターフェイスユーザを誘導することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当インターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cucm-xss-Q4PZcNzJ

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、次のシスコ製品のリリース14より前のすべてのリリースが、次の脆弱性の影響を受けました。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

シスコ製品

脆弱性のあるリリース

CVE ID

Unified CM

14 より前

CVE-2021-1380、CVE-2021-1407、CVE-2021-1408、CVE-2021-1409

Unified CM IM&P

14 より前

CVE-2021-1409

Unified CM SME

14 より前

CVE-2021-1380、CVE-2021-1407、CVE-2021-1408、CVE-2021-1409

Unity Connection

14 より前

CVE-2021-1380、CVE-2021-1409

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために別の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。さらに、いずれかの脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-1380：Cisco Unified Communications製品のクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Unified CM、Cisco Unified CM SME、およびCisco Unity ConnectionのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスユーザに対してXSS攻撃を行う可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスがユーザ指定の入力を正しく検証しないために存在します。攻撃者は、巧妙に細工されたリンクをクリックするようにインターフェイスユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当インターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvu52262、CSCvv35159

CVE ID：CVE-2021-1380

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.1

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-1407：Cisco Unified Communications製品のクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Unified CMおよびCisco Unified CM SMEのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスユーザに対してXSS攻撃を行う可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスがユーザ指定の入力を正しく検証しないために存在します。攻撃者は、巧妙に細工されたリンクをクリックするようにインターフェイスユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当インターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvv28764

CVE ID：CVE-2021-1407

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.1

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-1408：Cisco Unified Communications製品のクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Unified CMおよびCisco Unified CM SMEのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスユーザに対してXSS攻撃を行う可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスがユーザ指定の入力を正しく検証しないために存在します。攻撃者は、巧妙に細工されたリンクをクリックするようにインターフェイスユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当インターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvv21040

CVE ID：CVE-2021-1408

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.1

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

CVE-2021-1409：Cisco Unified Communications製品のクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Unified CM、Cisco Unified CM IM&P、Cisco Unified CM SME、およびCisco Unity ConnectionのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスユーザに対してXSS攻撃を行う可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスがユーザ指定の入力を正しく検証しないために存在します。攻撃者は、巧妙に細工されたリンクをクリックするようにインターフェイスユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当インターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvw71918、CSCvx14158、CSCvx14178

CVE ID：CVE-2021-1409

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.1

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点で、次のシスコ製品のリリース14以降には、次の脆弱性に対する修正が含まれていました。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

シスコ製品

修正済みリリース

CVE ID

Unified CM

14 以降

CVE-2021-1380、CVE-2021-1407、CVE-2021-1408、CVE-2021-1409

Unified CM IM&P

14 以降

CVE-2021-1380、CVE-2021-1409

Unified CM SME

14 以降

CVE-2021-1380、CVE-2021-1407、CVE-2021-1408、CVE-2021-1409

Unity Connection

14 以降

CVE-2021-1380、CVE-2021-1409

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、CVE-2021-1380を報告するState Farm® Information SecurityのChristopher Schneiderに感謝いたします。

シスコは、次の脆弱性を報告していただいたIBM X-Force RedのMohamed Sayed氏に感謝いたします。CVE-2021-1407 および CVE-2021-1408。

CVE-2021-1409は、内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cucm-xss-Q4PZcNzJ

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021年4月7日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。