Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-cisco-sb-rv-overflow-htpymMB5

初公開日 : 2021-08-18 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvz05607

CVE-2021-34730

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、RV215W ルータのユニバーサル プラグ アンド プレイ（UPnP）サービスに脆弱性があるため、認証されていないリモートの攻撃者が任意のコードを実行したり、該当デバイスを突然再起動したりして、サービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、着信する UPnPトラフィックの検証が不十分であることに起因します。巧妙に細工された UPnP 要求が該当デバイスに送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は基盤となるオペレーティングシステムでルートユーザとして任意のコードを実行したり、デバイスをリロードさせ、DoS 状態を引き起こす可能性があります。

シスコでは、本脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしていません。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cisco-sb-rv-overflow-htpymMB5

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、次の UPnP が設定されている Cisco Small Business RV シリーズ ルータに影響を及ぼします。

- RV110W Wireless-N VPN ファイアウォール

- RV130 VPN ルータ

- RV130W Wireless-N 多機能 VPN ルータ

- RV215W Wireless-N VPN ルータ

注：UPnPサービスは、LANインターフェイスではデフォルトで有効になっており、WANインターフェイスではデフォルトで無効になっています。LAN と WAN の両方のインターフェイスで UPnP が無効になっている場合、デバイスは脆弱であるとは見なされません。

UPnP 設定の判断

デバイスの LAN インターフェイスで UPnP 機能が有効になっているかどうかを確認するには、Web ベース管理インターフェイスを開き、[基本設定（Basic Settings）] > [UPnP] を選択します。[無効（Disable）] チェックボックスがオフの場合、UPnP はデバイスで有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者は影響を受ける機能を無効にすることができます。

デバイスの LAN インターフェイスで UPnP を無効にするには、次の手順を実行します。

1. Web ベース管理インターフェイスを開き、[基本設定（Basic Settings）] > [UPnP] を選択します。

2. [無効（Disable）] チェックボックスをオンにします。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリで説明している脆弱性に対処するためのソフトウェアのアップデートをリリースしておらず、リリースする予定もありません。Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、RV215W ルータのサポートは終了しました。お客様には、これらの製品のサポート終了通知を参照することをお勧めします。

Cisco Small Business RV シリーズ ルータ（一部のモデルのみ）の販売終了およびメンテナンス終了のお知らせ

お客様には、Cisco Small Business RV132W、RV160、または RV160W ルータに移行することをお勧めします。

デバイスの移行を検討する際は、[シスコ セキュリティ アドバイザリ（Cisco Security Advisories）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性の有無と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、新しいデバイスがネットワークのニーズに十分に対応できることを確認する必要があります。新しいデバイスには十分なメモリが搭載され、現在のハードウェアおよびソフトウェア構成は新しい製品でも引き続き適切にサポートされます。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいた IoT Inspector Research Lab の Quentin Kaiser 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cisco-sb-rv-overflow-htpymMB5

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 8 月 18 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。