High

アドバイザリーID : cisco-sa-ata19x-multivuln-A4J57F3

初公開日 : 2021-10-06 16:00

最終更新日 : 2021-10-22 15:03

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx48193 CSCvw22570 CSCvw25739 CSCvw25740

CVE-2021-34735

CVE-2021-34710

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco ATA 190 シリーズ アナログ電話アダプタソフトウェアの複数の脆弱性により、攻撃者がコマンドインジェクション攻撃を実行して、リモートでコードを実行したり、該当デバイスでサービス拒否（DoS）状態を発生させたりする可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ata19x-multivuln-A4J57F3

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco ATA 190 シリーズ オンプレミス ソフトウェアまたは Cisco ATA 190 シリーズ マルチプラットフォーム（MPP）ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している、次のシスコ製品に影響を及ぼします。

- ATA 190（オンプレミスのみ）

- ATA 191（オンプレミスまたはマルチプラットフォーム）

- ATA 192（マルチプラットフォームのみ）

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために、他の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-34710：Cisco ATA 190 シリーズ アナログ電話アダプタソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性

Cisco ATA 190 シリーズ マルチプラットフォーム ソフトウェアの Web UI の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がコマンドインジェクション攻撃を実行し、リモートでコードを実行する可能性があります。また、権限の低いユーザが管理ユーザとしてコマンドを実行することもできます。

この脆弱性は、不十分な入力検証に起因します。細工された要求が該当デバイスの Web UI に送信されると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はルート権限を使用して、基盤となる OS で実行されるコマンドを挿入できる可能性があります。権限の低いユーザは、Web UI内の管理ユーザの権限を使用してコマンドを実行することもできます。

バグ ID：CSCvx48193

セキュリティへの影響の評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：8.8

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-34735：Cisco ATA 190 シリーズ アナログ電話アダプタソフトウェアのサービス拒否（DoS）の脆弱性

Cisco ATA 190 シリーズ オンプレミス ソフトウェアおよび ATA 190 シリーズ マルチプラットフォーム ソフトウェアの ICMP パケット処理の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がイーサネット IP インターフェイスを到達不能にし、サービス拒否（DoS）状態を発生させる可能性があります。

この脆弱性は、イーサネット インターフェイスでの ICMP パケットの適切なレート制限がないことに起因します。攻撃者は、細工された、安定した ICMP トラフィックのストリームを該当デバイスの IP アドレスに送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はイーサネットポートをオフラインにして、DoS 状態を発生させる可能性があります。ユーザは、ATA デバイスの PRT LED が赤に変わり、Web 管理インターフェイスを介して ATA が応答しなくなり、イーサネットポートに IP アドレスが関連付けられなくなるのを確認できる可能性があります。この場合、デバイスを回復するために手動で電源を再投入する必要があります。

バグ ID：CSCvw25739、CSCvw22570、CSCvw25740

セキュリティへの影響の評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：8.6

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表に示すように、該当する修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco IP Phone モデル

Cisco Bug ID

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

ATA 190 アナログ電話アダプタ

CSCvw25739

Cisco ATA 190 アナログ電話アダプタの販売終了およびサポート終了のお知らせ

ATA 191 Analog Telephone Adapter

CSCvw25740

12.0(1)SR4

ATA 191 マルチプラットフォーム アナログ電話アダプタ

CSCvx48193、CSCvw22570

11.2.1

ATA 192 マルチプラットフォーム アナログ電話アダプタ

CSCvx48193、CSCvw22570

11.2.1

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、CVE-2021-34710 に関連する脆弱性を報告してくださった、IoT Inspector 社の T. Shiomitsu 氏に感謝いたします。

CVE-2021-34735 に関連する脆弱性は、内部セキュリティテスト中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ata19x-multivuln-A4J57F3

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

CVE-2021-34710に対するユーザ権限の影響が追加されました。

詳細

最終版

2021年10月22日

1.1

ソース参照を更新。

出典

最終版

2021-OCT-07

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021-OCT-06

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。