Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asdm-rce-gqjShXW

初公開日 : 2021-07-07 16:00

最終更新日 : 2022-08-25 14:41

バージョン 1.4 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw79912

CVE-2021-1585

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)Launcherの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がユーザのオペレーティングシステムで任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、ASDMとLauncherの間で交換される特定のコードに対する適切な署名検証の欠如に起因します。攻撃者は、ネットワーク上の中間者の位置を利用してLauncherとASDM間のトラフィックを傍受し、任意のコードを挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はASDM Launcherに割り当てられた特権レベルでユーザのオペレーティングシステム上で任意のコードを実行する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はソーシャルエンジニアリング攻撃を実行して、LauncherからASDMへの通信を開始するようユーザを説得する必要が生じる場合があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asdm-rce-gqjShXW

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はリリース7.18.1.152より前のCisco ASDMリリースに影響を与えました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

攻撃者は、中間者の位置を利用して、LauncherとASDM間の通信の一部として任意のファイルを取得するようにユーザを説得することもできます。この二次的なドライブバイダウンロードの脆弱性のCVSSスコアは3.1(CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N)で、このアドバイザリの冒頭に記載されているバグIDによって解決されています。

セキュリティ侵害の痕跡

Cisco ASDM-IDM Launcherリリース1.9(4)以降を搭載したCisco ASDMリリース7.1.18.150以降では、この脆弱性の修正が行われていないCisco ASDMのリリースに接続していることがCisco ASDM-IDM Launcherによって検出されると、次の警告メッセージが表示されます。

You are running a version of ASDM that does not include important security fixes.

Please upgrade to 7.18(1.151) or later.

Do you still want to continue?

この脆弱性に対する修正を含むCisco ASDMリリースを実行していると思われるデバイスに接続しているときにこのメッセージが表示される場合は、進行中の攻撃を示している可能性があります。お客様には次の作業を推奨します。

1. Noを選択して接続を終了します。

2. Cisco ASDM-IDM LauncherのDevice IP Address / Nameフィールドの値が、ネットワークでCisco Adaptive Security Appliance(ASA)ソフトウェアおよびCisco ASDMソフトウェアを実行している既知のデバイスに実際に対応していることを確認します。

3. CLIを使用してリストされたデバイスにログインし、show version | include Device Managerコマンドを使用して、設定されているCisco ASDMリリースを確認します。

この出力がリリース7.18.1.152よりも前のCisco ASDMリリースを報告する場合、警告メッセージは正当なものであり、攻撃の可能性は低くなります。この脆弱性の修正を入手するには、Cisco ASDMリリース7.18.1.152以降にアップグレードすることを推奨いたします。アップグレードを行うと、今後の接続試行時にもこの警告メッセージが表示されなくなります。

この出力がCisco ASDMリリース7.18.1.152以降を報告する場合、進行中の攻撃の可能性が高いため、さらに調査する必要があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性の修正を含むリリースを示します。

Cisco ASDMリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

7.17 以前

修正済みリリースに移行。

7.18

7.18.1.152

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいたセキュリティ研究者のMalcolm Lashley氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asdm-rce-gqjShXW

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.4

侵入の痕跡を追加。

セキュリティ侵害の痕跡

最終版

2022年8月25日

1.3

該当リリースと最初の修正済みリリースの情報を更新。

要約、脆弱性が存在する製品、修正済みソフトウェア

最終版

2022 年 8 月 10 日

1.2

今後の修正に関する説明を追加。

概要および修正済みソフトウェア

最終版

2021年8月5日

1.1

脆弱性のあるリリースを更新。

脆弱性が存在する製品

最終版

2021年7月13日

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2021 年 7 月 7 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。