Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asaftd-xss-webui-gQLSFyPM

初公開日 : 2021-10-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy20504

CVE-2021-1444

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのWebサービスインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がインターフェイスのユーザに対してクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのWebサービスインターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザを巧妙に細工されたリンクをクリックするように誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、ブラウザベースの機密情報にアクセスしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-xss-webui-gQLSFyPM

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、および FMC セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 10 月のリリースの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: October 2021 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアまたはCisco FTDソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、脆弱性のあるAnyConnectまたはWebVPN設定を持つシスコ製品に影響を与えました。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

脆弱性のあるASAソフトウェア設定の確認

デバイスでAnyConnect IKEv2リモートアクセス、AnyConnect SSL VPNアクセス、またはクライアントレスSSL VPNが設定されているかどうかを確認するには、show running-config CLIコマンドを使用します。次の表の左列は、脆弱性のある Cisco ASA 機能を示します。右側の列に示す機能の脆弱性のある設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。ここに示されている機能のいずれかがデバイスに設定されている場合は、脆弱性が存在すると考えられます。

Cisco ASA ソフトウェアの機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect Internet Key Exchange Version 2(IKEv2)リモートアクセス（クライアントサービスを使用）

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

クライアントレス SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

脆弱性のあるFTDソフトウェア設定の確認

デバイスでAnyConnect IKEv2リモートアクセスまたはAnyConnect SSL VPNアクセスが設定されているかどうかを確認するには、show running-config CLIコマンドを使用します。次の表の左列は、脆弱性のある Cisco FTD 機能を示します。右側の列に示す機能の脆弱性のある設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。ここに示されている機能のいずれかがデバイスに設定されている場合は、脆弱性が存在すると考えられます。

Cisco FTD ソフトウェアの機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect Internet Key Exchange Version 2(IKEv2)リモートアクセス(クライアントサービスを使用)1、2

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN1、2

webvpn

enable <interface_name>

1.リモートアクセスVPN機能は、Cisco FTDソフトウェアリリース6.2.2で最初にサポートされています。

2. リモートアクセス VPN 機能は、Cisco Firepower Management Center（FMC）で [デバイス（Devices）] > [VPN] > [リモートアクセス（Remote Access）] の順に選択するか、または Cisco Firepower Device Manager（FDM）で [デバイス（Devices）] > [リモートアクセス VPN（Remote Access VPN）] の順に選択すると有効になります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、これらの脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.81 より前

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.40

9.91

修正済みリリースに移行。

9.101

修正済みリリースに移行。

9.12

9.12.4.26

9.131

修正済みリリースに移行。

9.14

9.14.3

9.15

9.15.1.17（目標10/13/2021）

9.16

9.16.1.28

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.7 以前、および 9.9、9.10、9.13 リリースについては、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2.2 以前^1

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

6.3.0^1

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.5.01

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.5

6.7.0

6.7.0.3（2022 年 1 月）

7.0.0

7.0.1

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以前および 6.3.0、6.5.0 については、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたMaxim Suslov氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-xss-webui-gQLSFyPM

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 10 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。