Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asaftd-ikev2-dos-g4cmrr7C

初公開日 : 2021-10-27 16:00

最終更新日 : 2021-10-29 13:51

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy93480

CVE-2021-40125

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのInternet Key Exchange Version 2(IKEv2)実装における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスでサービス妨害(DoS)状態をトリガーする可能性があります。

この脆弱性は、リソースの不適切な制御に起因します。信頼できるIKEv2サイト間VPNピアをスプーフィングする機能を持ち、そのピアの有効なIKEv2クレデンシャルを所有している攻撃者は、不正な認証済みIKEv2メッセージを該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はデバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ikev2-dos-g4cmrr7C

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、および FMC セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 10 月のリリースの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: October 2021 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の公開時点では、Cisco ASAソフトウェアまたはCisco FTDソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、少なくとも1つのIKEv2サイトツーサイトVPNピアが設定されているシスコ製品に影響を与えていました。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

IKEv2サイト間VPN設定の決定

デバイスでIKEv2サイト間VPNピアが設定され、有効になっているかどうかを確認するには、show running-config crypto CLIコマンドを使用して、次の項目がすべて存在するかどうかを調べます。

- インターフェイスで有効になっているIKEv2

- IKEv2プロポーザルを指定するクリプトマップ

- IPSec接続のピアを識別する同じシーケンス番号の同じクリプトマップ

- IKEv2が有効になっているインターフェイスで同じクリプトマップが有効になっている

次の例は、OutsideインターフェイスでIKEv2が有効になっているデバイスでshow running-config cryptoコマンドを実行した場合の出力を示しています。このデバイスでは、crypto map abcmap in sequence number 1でIKEv2プロポーザルsecure and IPsec peer 10.10.4.108が指定されており、このデバイスではcrypto map abcmapがOutsideインターフェイスにバインドされています。

firewall# show running-config crypto

.

.

.

crypto ikev2 enable outside

.

.

.

crypto map abcmap 1 set peer 10.10.4.108

crypto map abcmap 1 set ikev2 ipsec-proposal secure

crypto map abcmap interface outside

.

.

.

firewall#

この例では、デバイスは、IPv4送信元アドレスが10.10.4.108でoutsideインターフェイス宛てに送信された認証されたIKEv2メッセージに対して脆弱です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco ASA ソフトウェア

シスコはこの脆弱性に対処するために、次のソフトウェアアップデートをリリースしました。記載されていないプラットフォームまたはリリースのソフトウェアアップデートが必要なお客様は、サポート組織にお問い合わせください。

ASAソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.7 以前^1

脆弱性なし

9.8

9.8.4.40

9.91

修正済みリリースに移行。

9.101

修正済みリリースに移行。

9.12

9.12.4.30

9.131

修正済みリリースに移行。

9.14

9.14.3.9

9.15

9.15.1.17

9.16

9.16.2

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.7 以前、および 9.9、9.10、9.13 リリースについては、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

FTDソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2.2 以前^1

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

6.3.0^1

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.5.01

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.5

6.7.0

6.7.0.3（2022 年 1 月）

7.0.0

7.0.1

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以前および 6.3.0、6.5.0 については、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中に、Santosh Krishnamurthy によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ikev2-dos-g4cmrr7C

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

「出典」セクションを更新。

-

Final

2021年10月29日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 10 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。