High

アドバイザリーID : cisco-sa-asafdt-webvpn-dos-KSqJAKPA

初公開日 : 2021-10-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy36910 CSCvy89144 CSCvy58278

CVE-2021-1573

CVE-2021-34704

CVE-2021-40118

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの Web サービスインターフェイスにある複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害（DoS）状態をトリガーする可能性があります。

これらの脆弱性は、HTTPS リクエストを解析するときの入力検証が適切でないことに起因します。攻撃者は、悪意のある HTTPS リクエストを該当デバイスに送信することで、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は該当デバイスのリロードを引き起こし、その結果 DoS 状態が発生する可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asafdt-webvpn-dos-KSqJAKPA

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、および FMC セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 10 月のリリースの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: October 2021 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性の影響を受けるのは、Cisco ASA ソフトウェアまたは Cisco FTD ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行しており、脆弱性のある AnyConnect または WebVPN が設定されているシスコ製品です。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

ASA ソフトウェア設定の確認

show-running-config CLI コマンドを使用して、ソフトウェアに脆弱性のある機能が設定されているかどうかを確認します。次の表の左列は、脆弱性のある Cisco ASA 機能を示します。右側の列に示す各機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。脆弱性のあるリリースがデバイスで実行されており、いずれかの機能が設定されている場合、脆弱性が存在します。

Cisco ASA 機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect インターネット キー エクスチェンジ バージョン 2 リモートアクセス（クライアントサービス有効時）

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

クライアントレス SSL VPN

webvpn

enable <interface_name>

FTD ソフトウェア設定の確認

show-running-config CLI コマンドを使用して、ソフトウェアに脆弱性のある機能が設定されているかどうかを確認します。次の表の左列は、脆弱性のある Cisco FTD 機能を示します。右側の列に示す各機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。脆弱性のあるリリースがデバイスで実行されており、いずれかの機能が設定されている場合、脆弱性が存在します。

Cisco FTD 機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect インターネット キー エクスチェンジ バージョン 2 リモートアクセス（クライアントサービス有効時）1、2

crypto ikev2 enable <interface_name> client-services port <port #>

AnyConnect SSL VPN1、2

webvpn

enable <interface_name>

1. リモートアクセス VPN 機能は、Cisco FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 で導入されました。

2. リモートアクセス VPN 機能は、Cisco Firepower Management Center（FMC）で [デバイス（Devices）] > [VPN] > [リモートアクセス（Remote Access）] の順に選択するか、または Cisco Firepower Device Manager（FDM）で [デバイス（Devices）] > [リモートアクセス VPN（Remote Access VPN）] の順に選択すると有効になります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、これらの脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこれらの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右側の列は、リリースがこのバンドルに記載された「重大」または「高」SIR 脆弱性のいずれかに該当するかどうか、およびそれらの脆弱性に対する修正を含むリリースを示しています。

ASA ソフトウェア

Cisco ASA メジャー リリース

CVE-2021-1573 の最初の修正済みリリース

CVE-2021-34704 の最初の修正済みリリース

CVE-2021-40118 の最初の修正済みリリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

9.7 以前^1

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.40

脆弱性なし

9.8.4.40

9.8.4.40

9.91

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.101

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.12

9.12.4.26

脆弱性なし

9.12.4.29

9.12.4.29

9.131

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

9.14

9.14.3

脆弱性なし

9.14.3.9

9.14.3.9

9.15

9.15.1.17

9.15.1.17

9.15.1.17

9.15.1.17

9.16

9.16.1.28

9.16.2

9.16.2.3

9.16.2.3

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.7 以前、および 9.9、9.10、9.13 リリースについては、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD メジャー リリース

CVE-2021-1573 の最初の修正済みリリース

CVE-2021-34704 の最初の修正済みリリース

CVE-2021-40118 の最初の修正済みリリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.2 以前^1

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.3.0^1

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.13 (Nov 2021)

脆弱性なし

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.5.01

修正済みリリースに移行。

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.5

脆弱性なし

6.6.5

6.6.5.1 (Nov 2021)

6.7.0

6.7.0.3（2022 年 1 月）

6.7.0.3（2022 年 1 月）

6.7.0.3（2022 年 1 月）

6.7.0.3（2022 年 1 月）

7.0.0

7.0.1

7.0.1

7.0.1

7.0.1

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以前および 6.3.0、6.5.0 については、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。これらの脆弱性が修正済みのサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

CVE-2021-1573 は、内部セキュリティテスト中に発見されました。

CVE-2021-34704 について報告していただいた Positive Technologies 社の Nikita Abramov 氏に感謝いたします。

CVE-2021-40118 について報告していただいた Ierae Security 社の Ruslan Sayfiev 氏、Denis Faiustov 氏、および Masahiro Kawada 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asafdt-webvpn-dos-KSqJAKPA

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 10 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。