High

アドバイザリーID : cisco-sa-asa-ftd-ipsec-dos-TFKQbgWC

初公開日 : 2021-07-15 16:00

最終更新日 : 2021-07-16 14:57

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy66711

CVE-2021-1422

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアの暗号化モジュールの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者や認証されていない中間位置にいる攻撃者が、デバイスの予期せぬリロードを引き起こし、サービス妨害（DoS）状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、ソフトウェア暗号化モジュールが特定タイプの復号エラーを処理する過程に、論理エラーが存在することに起因します。攻撃者は、確立された IPsec 接続を通して悪意のあるパケットを送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、デバイスを強制的にリロードしてクラッシュを引き起こすことが可能になります。重要：この脆弱性の不正利用に成功しても、暗号化されたデータが侵害されることはありません。

注：この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco ASAソフトウェアリリース9.16.1およびCisco FTDソフトウェアリリース7.0.0だけです。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-ipsec-dos-TFKQbgWC

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.16.1 または Cisco FTD ソフトウェアリリース 7.0.0 を実行しており、デバイス接続が IPsec 対応に設定されている次の製品に影響を与えます。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower NGFW Virtual

- 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv）

注：これらのデバイスは、Federal Information Processing Standards Publication(FIPS)モードが有効になっている場合は脆弱ではありません。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

次のいずれかの設定パラメータがデバイスに存在する場合、そのデバイスは脆弱であると考えられます。

1. インターフェイスにバインドされた暗号マップが構成されている場合。管理者は show running-config コマンドを発行し、crypto map <cryto_map_name> interface <interface_name> コマンドを確認できます。

2. トンネルインターフェイスにバインドされた暗号 IPsec プロファイルが構成されている場合。管理者は show running-config コマンドを発行して、tunnel protection ipsec<profile_name> コマンドを確認できます。

FIPS モードが有効になっているデバイスは、脆弱性がないと考えられます。

1. ASA ソフトウェアの場合、管理者は show running-config | include fips-enable コマンドを発行します。出力に fips-enable キーワードが含まれている場合、デバイスに脆弱性はないと考えられます。

2. Cisco FTD ソフトウェアでは、Common Criteria（CC）モードまたは Unified Capabilities Approved Products List（UCAPL）モードのいずれかを設定することで、FIPS モードが間接的に有効になります。Cisco FTD ソフトウェアで FIPS が設定されているかどうかを確認する方法の詳細については、『Firepower Management Center コンフィギュレーション ガイド』の「セキュリティ認定準拠」の章を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、「脆弱性が存在する製品」のセクションに記載されているプラットフォーム以外で実行されている Cisco ASA ソフトウェアおよび Cisco FTD ソフトウェアについては、この脆弱性の影響を受けないことを確認しました。

また、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことも確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.16.1.28 以降で修正済みです。

Cisco Firepower 2100 シリーズでは、 この脆弱性は Cisco_FTD_SSP_FP2K_Patch-7.0.0.1-15.sh.REL.tar により修正済みです。

Firepower NGFW Virtual では、この脆弱性は Cisco_FTD_Patch-7.0.0.1-15.sh.REL.tar により修正済みです。

注：この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco ASAソフトウェアリリース9.16.1およびCisco FTDソフトウェアリリース7.0.0だけです。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-ftd-ipsec-dos-TFKQbgWC

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

ASA プラットフォームの最初の修正済みリリースを更新。

修正済みソフトウェア

Final

2021-JUL-16

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 7 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。