Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asa-cmdinj-TKyQfDcU

初公開日 : 2021-04-28 16:00

最終更新日 : 2021-04-30 11:19

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw93139

CVE-2021-1488

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのアップグレードプロセスにおける脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、基盤となるオペレーティングシステム(OS)でroot権限で実行できるコマンドを挿入する可能性があります。

この脆弱性は、不十分な入力検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたアップグレードパッケージファイルを該当デバイスにアップロードすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は基盤となるOSでroot権限で実行できるコマンドを挿入できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-cmdinj-TKyQfDcU

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアまたはFTDソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している次のシスコデバイスに影響を与えました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 シリーズ

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。 最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.61 より前

脆弱性なし

9.61

脆弱性なし

9.7^1

脆弱性なし

9.8

脆弱性なし

9.9

脆弱性なし

9.101

脆弱性なし

9.12

脆弱性なし

9.13

9.13.1.21

9.14

9.14.2.13

9.15

9.15.1.10

1. Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.7 以前および 9.10 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2.21 より前

脆弱性なし

6.2.2

脆弱性なし

6.2.3

脆弱性なし

6.3.0

脆弱性なし

6.4.0

脆弱性なし

6.5.0

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.42

6.7.0

6.7.0.2

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.0.1 以前および 6.2.0、6.2.1 については、ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2. 6.6.0コードトレインの最初の修正済みリリースは6.6.3でした。ただし、CSCvx86231に関連するアップグレードの問題のため、推奨リリースは6.6.4です。

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-cmdinj-TKyQfDcU

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

脆弱性のないリリースを反映するように修正済みリリースの表を更新

修正済みソフトウェア

Final

2021年4月30日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021-APR-28

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。