Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ap-foverwrt-HyVXvrtb

初公開日 : 2021-03-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu98274

CVE-2021-1423

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Aironetアクセスポイント(AP)でのCLIコマンドの実装における脆弱性により、認証されたローカル攻撃者がデバイスのフラッシュメモリ内のファイルを上書きする可能性があります。

この脆弱性は、特定のコマンドの入力検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された引数でコマンドを発行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、影響を受けるデバイスでホストされている他のファイルにすでに存在するデータを使用してファイルを上書きまたは作成できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクで確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-foverwrt-HyVXvrtb

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、この脆弱性は、Cisco Aironetシリーズアクセスポイントソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えました。

- Aironet 1540シリーズAP

- Aironet 1560シリーズAP

- Aironet 1800シリーズAP

- Aironet 2800シリーズAP

- Aironet 3800シリーズAP

- Aironet 4800 AP

- Catalyst 9100 AP

- Catalyst IW 6300 AP

- 1100サービス統合型ルータの統合AP

- 6300シリーズエンベデッドサービスAP(ESW6300)

このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照して、この公開時点で脆弱性が存在していたシスコソフトウェアリリースに関する情報を確認してください。最新情報および最新情報については、このアドバイザリの上部にあるバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが確認されています。

シスコは、この脆弱性が、本アドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションに記載されていないCisco Access Pointシリーズには影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisoriesページから入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、問題の有無と完全なアップグレードソリューションを確認することをお勧めします。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリが搭載されていることを確認し、現在のハードウェアおよびソフトウェアの設定が新しいリリースで引き続き適切にサポートされることを確認する必要があります。情報が明確でない場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)または契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合せください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。最新情報および最新情報については、このアドバイザリの上部にあるバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

左側の列にはシスコソフトウェアリリースが一覧表示され、右側の列には、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けたリリースと、この脆弱性に対する修正が含まれているリリースが表示されます。

ワイヤレスLANコントローラまたはMobility Expressで管理されるシスコアクセスポイント

Cisco Wireless LAN Controllerソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

8.4以前

修正済みリリースに移行します。

8.5

8.5.171.0

8.6 ～ 8.9

修正済みリリースに移行します。

8.10

8.10.130.0

Catalyst 9800ワイヤレスコントローラまたはCatalystアクセスポイントの組み込みワイヤレスコントローラで管理されるシスコアクセスポイント

Cisco Catalyst 9800コントローラソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正済みリリース

16.11以前

修正済みリリースに移行します。

16.12

16.12.5

17.1 ～ 17-2

修正済みリリースに移行します。

17.3以降

脆弱性はありません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例や公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたAtredis PartnersのChris BallowsとRumbleのHD Mooreに感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ap-foverwrt-HyVXvrtb

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

最初のパブリックリリース。

—

最終

2021年3月24日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。