Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-amp-redirect-rQ2Bu7dU

初公開日 : 2021-10-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvz26821

CVE-2021-34772

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco OrbitalのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が悪意のあるWebページにユーザをリダイレクトする可能性があります。

この脆弱性は、Webベース管理インターフェイスでのURLパスの不適切な検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたURLをクリックするようにユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はユーザを悪意のあるWebサイトにリダイレクトできる可能性があります。この脆弱性は、オープンリダイレクト攻撃と呼ばれ、フィッシング攻撃で悪意のあるサイトを訪問するようにユーザを説得するために使用されます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-amp-redirect-rQ2Bu7dU

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、クラウドベースのCisco Orbitalに影響します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコは、クラウドベースのCisco Orbitalでこの脆弱性に対処しました。ユーザの対処は必要ありません。サービス GUI のヘルプ機能を使用すると、現在の修復ステータスやソフトウェアバージョンを確認できます。

その他の情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)は、このアドバイザリに記載されている影響を受けるリリース情報と修正済みリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRTでは、このアドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例や公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたKishore Hariramに感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-amp-redirect-rQ2Bu7dU

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021年10月6日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。