High

アドバイザリーID : cisco-sa-amp-imm-dll-tu79hvkO

初公開日 : 2021-04-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw77090

CVE-2021-1386

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

エンドポイント向け Cisco Advanced Malware Protection（高度なマルウェア防御）Windows コネクタ、Windows 用 ClamAV、および Immunet のダイナミック リンク ライブラリ（DLL）読み込みメカニズムの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が該当する Windows システムに対して DLL ハイジャック攻撃を実行する可能性があります。この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はシステムで有効なクレデンシャルを持っている必要があります。

この脆弱性は、実行時のディレクトリ検索パスの検証が不十分であることが原因です。攻撃者は、悪意のある DLL ファイルを該当するシステム上に配置することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は SYSTEM 特権を使用して任意のコードを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-amp-imm-dll-tu79hvkO

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、脆弱なソフトウェアリリースを実行している次の製品に影響を及ぼします。

- エンドポイント向け Cisco AMP Windows コネクタ

- Windows 向け ClamAV

- Immunet

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

- エンドポイント向け Cisco AMP Android コネクタ

- エンドポイント向け Cisco AMP Linux コネクタ

- エンドポイント向け Cisco AMP Mac コネクタ

- Unix、Linux、および MacOS 用 ClamAV

詳細

ClamAV は、シスコが管理するオープンソースのウイルス対策ソフトウェアです。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表に示す適切な修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

製品

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

Windows 用エンドポイント向け Cisco AMP

7.3.15

Windows 向け ClamAV

0.103.2

Immunet

7.4.0

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告してくださった ZeroPeril 社の Kyriakos Economou 氏と Tom Wilson 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-amp-imm-dll-tu79hvkO

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021-APR-07

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。