Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-3000-9000-fileaction-QtLzDRy2

初公開日 : 2021-02-24 16:00

最終更新日 : 2021-03-08 20:56

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvw89875

CVE-2021-1361

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアを実行しているスタンドアロン NX-OS モードの Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの内部ファイル管理サービスの実装の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、デバイス上でルート権限を使用して任意のファイルを作成、削除、または上書きする可能性があります。

この脆弱性は、TCP ポート 9075 が外部接続要求をリッスンして応答するように誤って設定されているために発生します。攻撃者は、TCP ポート 9075 のローカルインターフェイスに設定されている IP アドレスに、細工された TCP パケットを送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は任意のファイル（デバイス設定に関連する機密ファイルを含む）を作成、削除、または上書きする可能性があります。たとえば、攻撃者は、デバイス管理者に知られずにユーザアカウントを追加する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-3000-9000-fileaction-QtLzDRy2

このアドバイザリは、2021 年 2 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: February 2021 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアリリース 9.3(5) またはリリース 9.3(6) を実行している次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

これらのデバイスはデフォルトで脆弱です。

デバイスを確認するには、show sockets connection | include 9075 CLIコマンドを使用します。コマンドから出力が返されない場合、そのデバイスは脆弱ではないと見なされます。コマンドから次の出力が返された場合、そのデバイスは脆弱であると見なされます。

nexus# show sockets connection | include 9075

tcp LISTEN 0 32 * : 9075                  *:*

コマンドから次に一致する出力が返された場合、修正が適用されているため、デバイスは脆弱ではないと見なされます。

nexus# show sockets connection | include 9075

tcp LISTEN 0 32 *%veobc:9075              *:*

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

Cisco NX-OS ソフトウェアデバイスの保護に関するシスコガイド [英語] で推奨されているように、インフラストラクチャ アクセス制御リスト（iACL）を使用して、該当デバイス宛ての必須の管理およびコントロール プレーン トラフィックのみを許可することにより、本脆弱性のリモートエクスプロイトを防ぐことができます。iACL の一部として、宛先ポート 9075 のローカルに設定された IP アドレスを宛先とするすべての TCP パケットを明示的に拒否することを推奨します。カスタマイズされたコントロール プレーン ポリシング（CoPP）ポリシーを使用して、該当デバイスを宛先とするすべての TCP ポート 9075 トラフィックをドロップすることもできます。

最初に、デバイスとセキュリティポリシーへの設定変更の影響を評価することを推奨します。望ましくない、または予期しない副作用に関する懸念があるお客様は、設定の変更を導入する前にサポート部門に連絡してください。

また、NX-OS 機能の bash または guestshell が有効になっている場合、この脆弱性がローカルエクスプロイトされる可能性があります。有効なデバイスのクレデンシャルを持つローカル攻撃者に対する回避策や緩和策はありません。ただし、『Cisco Guide to Securing NX-OS Software Devices - Use Authentication, Authorization, and Accounting』に記載されているアカウント管理のベストプラクティスに従うことをお勧めします。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチ SMU

Cisco Nexus 3000および9000シリーズスイッチでは、Cisco NX-OSソフトウェアリリース9.3(5)および9.3(6)でSMUを使用できます。次の SMU を Cisco.com の Software Center からダウンロードできます。

- nxos.CSCvw89875-n9k_ALL-1.0.0-9.3.5.lib32_n9000.rpm

- nxos.CSCvw89875-n9k_ALL-1.0.0-9.3.6.lib32_n9000.rpm

これらの Cisco Nexus スイッチ向け Cisco NX-OS ソフトウェアにおける SMU のダウンロードとインストールの詳細については、該当する NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド [英語] の「Performing Software Maintenance Upgrades」を参照してください。

- Cisco Nexus 3000 Series Switches

- Cisco Nexus 9000 Series Switches

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を発見してくださった匿名の報告者に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-3000-9000-fileaction-QtLzDRy2

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

デバイスに脆弱性があるかどうかを判断するための説明と出力例を追加。

脆弱性が存在する製品

Final

2021年3月8日

1.1

リリース9.3(5)のSMU名を追加。

修正済みソフトウェア

Final

2021年3月5日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 2 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。