Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-xpftd-gYDXyN8H

初公開日 : 2020-05-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg48900

CVE-2020-3310

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower デバイス マネージャ オン ボックス ソフトウェアの XML パーサー コードの脆弱性は不安定になるために影響を受けたシステムか読み込みを引き起こす認証される、リモート攻撃者を可能にする可能性があります。

脆弱性は XML パーサー 設定の不十分な堅くなることが原因です。 攻撃者は悪意のあるファイルを使用して複数の方法のこの脆弱性を不正利用する可能性があります:

- 管理権限の攻撃者はシステムの悪意のある XML ファイルをアップロードし、XMLコードに悪意のあるファイルを解析させます可能性があります。

- Clientless Secure Sockets Layer （SSL） VPN アクセスを用いる攻撃者は巧妙に細工された XML ファイルの送信によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。

正常なエクスプロイトは攻撃者がシステム不安定な状態を、メモリ枯渇引き起こす可能性があり、影響を受けたシステムの読み込みに場合によっては導く XML パーサー プロセスをクラッシュすることを可能にします。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xpftd-gYDXyN8H

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、この脆弱性は Cisco FDM オン ボックス ソフトウェア リリースにリリース 6.2.3 より先に該当しました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

Cisco はこの脆弱性が Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Management Center （FMC）ソフトウェアに影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

出版物の時に、Cisco FDM オン ボックス ソフトウェアリリース 6.2.3 およびそれ以降はこの脆弱性のための修正が含まれていました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xpftd-gYDXyN8H

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020-MAY-06

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。