Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-webex-desktop-app-OVSfpVMj

初公開日 : 2020-08-19 16:00

最終更新日 : 2021-02-17 17:38

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt80020

CVE-2020-3440

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Webex Meetings Desktop App for Windowsの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がエンドユーザシステム上の任意のファイルを上書きする可能性があります。

この脆弱性は、Webサイトから該当アプリケーションに送信されるURLパラメータの不適切な検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工された入力を該当アプリケーションに送信するように設計されたWebサイトにユーザを誘導させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当システムの任意のファイルを上書きし、重大なシステムファイルを破損または削除する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-desktop-app-OVSfpVMj

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は40.6.9および40.8より前のCisco Webex Meetings Desktop App for Windowsリリースに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性がCisco Webex Meetings Desktop App for Macに影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点で、Cisco Webex Meetings Desktop App for Windowsリリース40.6.9以降および40.8以降には、この脆弱性に対する修正が含まれています。

公開時点で、Cisco Webex Meeting Serverリリース3.0MR3セキュリティパッチ6以降およびリリース4.0MR3セキュリティパッチ5以降には、この脆弱性に対処するCisco Webex Meetings Desktop App for Windowsのバージョンが含まれています。

管理者は、 『Cisco webex Meeting デスクトップアプリの大規模導入に向けた IT 管理者ガイド（IT Administrator Guide for Mass Deployment of the Cisco Webex Meetings Desktop App）』の手順に従って、ユーザベースに向けて Cisco Webex Meetings デスクトップアプリをアップデートできます。

ユーザは、 記事「Cisco webex Meeting デスクトップアプリをアップデートする（Update the Cisco Webex Meetings Desktop App） 」の手順に従って Cisco Webex Meetings デスクトップアプリをアップデートできます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-desktop-app-OVSfpVMj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.2

Cisco Webex Meeting Serverの修正済みリリース情報を追加。

修正済みソフトウェア

最終版

2021年2月17日

1.1

Cisco Webex Meetings Desktop App for Windowsの以前のリリースに対する脆弱性のある修正済みリリース情報が含まれています。

「脆弱性のある製品」および「修正済みソフトウェア」

最終版

2020 年 9 月 2 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 8 月 19 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。