Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-waas-encsw-cspw-cred-hZzL29A7

初公開日 : 2020-08-19 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvg93455 CSCvr36481

CVE-2020-3446

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco ENCS 5400-W シリーズおよび CSP 5000-W シリーズ アプライアンス向けの Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア（NFVIS）バンドルイメージを使用した Cisco Virtual Wide Area Application Services（vWAAS）の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、デフォルトの静的パスワードを持つアカウントを使用して、該当デバイスの NFVIS CLI にログインする可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるソフトウェアにデフォルトの静的パスワードを持つユーザアカウントが設定されているために存在します。該当デバイスの NFVIS CLI にアクセス可能な攻撃者は、CLI にログインすることでこの脆弱性をエクスプロイトできます。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は管理者権限で NFVIS CLI にアクセスできるようになります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-waas-encsw-cspw-cred-hZzL29A7

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、NFVIS バンドルイメージのリリース 6.4.5 または 6.4.3d 以前を搭載する Cisco vWAAS を実行している Cisco ENCS 5400-W シリーズおよび CSP 5000-W シリーズ アプライアンスに影響します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco ENCS 5000 シリーズおよび Cisco CSP 5000 シリーズ デバイスで実行されているスタンドアロン NFVIS に影響しないことと、Cisco Wide Area Virtualization Engine（WAVE）アプライアンスで実行されているスタンドアロン vWAAS ソフトウェアまたは WAAS ソフトウェアに影響しないことを確認しました。

詳細

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスの NFVIS CLI に接続できる必要があります。そのためには、次のいずれかにアクセスする必要があります。

- 影響を受ける ENCS 5400-W シリーズ アプライアンスの CPU のイーサネット管理ポート。ルーテッド IP が設定されている場合、このインターフェイスにリモートでアクセスできます。

- 影響を受ける CSP 5000-W シリーズ アプライアンスに搭載されている 4 ポート I350 PCIe イーサネットアダプタカードの最初のポート。ルーテッド IP が設定されている場合、このインターフェイスにリモートでアクセスできます。

- vWAAS ソフトウェア CLI への接続と、vWAAS CLI における初期認証のための有効なユーザクレデンシャル。

- ENCS 5400-W シリーズまたは CSP 5000-W シリーズ アプライアンスの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）インターフェイスへの接続と、CIMC における初期認証のための有効なユーザクレデンシャル。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

シスコは、NFVIS バンドルイメージリリース 6.4.3e、6.4.5a 以降を搭載する Cisco vWAAS でこの脆弱性を修正しました。

注:ENCS 5400-WシリーズおよびCSP 5000-Wシリーズアプライアンスでは、以前のリリースからのvWAAS 6.4.3eおよび6.4.5aリリースへの直接アップグレードはサポートされていません。修正済みのリリースを実行するには、ENCS 5400-W および CSP 5000-W アプライアンス向け Cisco WAAS Unified Package の必要なバージョンを使用して新規インストールを行う必要があります。修正済みリリースへの移行に必要な支援については、サポート部門までお問い合わせください。

Cisco.com の Software Center からこのソフトウェアをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

2. [ルータ（Routers）] > [WAN最適化（WAN Optimization）] > [Wide Area Application Services（WAAS）ソフトウェア（Wide Area Application Services（WAAS）Software）] > [Wide Area Application Services（WAAS）ソフトウェア（Wide Area Application Services（WAAS）Software）] を選択します。

3. [Wide Area Application Services（WAAS）ソフトウェア（Wide Area Application Services（WAAS）Software）] ページの左側ペインからリリースを選択します。

4. ENCS-W および CSP-W アプライアンス向け Cisco WAAS Unified Package をダウンロードします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-waas-encsw-cspw-cred-hZzL29A7

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 8 月 19 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。