Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-ucs-api-rce-UXwpeDHd

初公開日 : 2020-11-18 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu21215 CSCvu80203 CSCvu21222 CSCvu22429

CVE-2020-3470

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Integrated Management Controller（IMC）の API サブシステムにおける複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、ルート権限を使用して任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、特定のユーザが行った入力の境界チェックが不適切であることに起因します。攻撃者は、細工された HTTP リクエストを該当システムの API サブシステムに送信することにより、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。このリクエストが処理されると、エクスプロイト可能なバッファオーバーフロー状態が発生する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、ルート権限を使用して基盤となるオペレーティングシステム（OS）で任意のコードを実行できるようになります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-api-rce-UXwpeDHd

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco IMC の脆弱性が存在するリリースを実行している場合、次のシスコ製品に影響を与えます。

- 5000 シリーズ エンタープライズ ネットワーク コンピューティング システム（ENCS）プラットフォーム

- スタンドアロンモードになっている UCS C シリーズ ラックサーバ

- UCS E シリーズ サーバ

- スタンドアロンモードになっている UCS S シリーズ サーバ

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が Cisco UCS B シリーズ サーバ、または Cisco UCS Manager で管理されている Cisco FI 接続 C シリーズおよび S シリーズ サーバに影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性の回避策はありません。

ただし管理者は、Cisco IMC の Web 管理インターフェイスを無効にすることにより、これらの脆弱性の影響を軽減できます。たとえば、次のコマンドは UCS C シリーズ サーバの設定を変更する方法を示しています。

xxxxxx-bmc# scope http

xxxxxx-bmc /http #

xxxxxx-bmc /http # set enabled no

SSH is in enabled state. Disabling HTTP service

Warning: setting "enabled" to "no" will disconnect all

existing http connections and will disable login via WebUI.

xxxxxx-bmc /http *# commit

xxxxxx-bmc /http # show detail

HTTP Settings:

HTTP Port: 80

HTTPS Port: 443

Timeout: 1800

Max Sessions: 4

Active Sessions: 0

Enabled: no

HTTP Redirected: yes

xxxxxx-bmc /http # exit

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表に示す適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ

M3 サーバ

影響を受けるファームウェアリリース

最初の修正済みファームウェアリリース

3.0

3.0(1c) ～ 3.0(4q)

3.0(4r)

M4 サーバ

影響を受けるファームウェアリリース

最初の修正済みファームウェアリリース

3.0

3.0(1c) ～ 3.0(4q)

3.0(4r)

4.0

4.0(1a) ～ 4.0(2l)

4.0(2n)

4.1

4.1(1c) ～ 4.1(1f)

4.1(1g)

M5 サーバ

影響を受けるファームウェアリリース

最初の修正済みファームウェアリリース

3.1

All releases

修正済みリリースに移行。

4.0

4.0(1a) ～ 4.0(4l)

4.0(4m)

4.1

4.1(1c) ～ 4.1(1f)

4.1(1g)

Cisco UCS E シリーズ

シスコは、E シリーズ サーバリリース 3.2.11.3 以降の Cisco IMC でこれらの脆弱性を修正しました。

Cisco UCS S シリーズ

サーバ - S3160

影響を受けるファームウェアリリース

最初の修正済みファームウェアリリース

3.0

3.0(1c) ～ 3.0(4q)

3.0(4r)

サーバ - S3260

影響を受けるファームウェアリリース

最初の修正済みファームウェアリリース

3.1

All releases

修正済みリリースに移行。

4.0

4.0(1a) ～ 4.0(4l)

4.0(4m)

4.1

4.1(1c) ～ 4.1(1f)

4.1(1g)

Cisco 5000 シリーズ ENCS プラットフォーム

シスコは、Cisco 5000 シリーズ ENCS プラットフォームリリース 4.4.1 以降の Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェアでこれらの脆弱性を修正しました。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

これらの脆弱性を報告していただいた Positive Technologies 社の Nikita Abramov 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucs-api-rce-UXwpeDHd

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 11 月 18 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。