Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-treck-ip-stack-JyBQ5GyC

初公開日 : 2020-06-17 20:00

最終更新日 : 2020-08-21 16:40

バージョン 1.8 : Interim

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu68945

CVE-2020-11908

CVE-2020-11907

CVE-2020-11906

CVE-2020-11905

CVE-2020-11909

CVE-2020-11900

CVE-2020-11911

CVE-2020-11899

CVE-2020-11910

CVE-2020-11898

CVE-2020-11897

CVE-2020-11904

CVE-2020-11903

CVE-2020-11914

CVE-2020-11902

CVE-2020-11913

CVE-2020-11901

CVE-2020-11912

CVE-2020-11896

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Treck IP スタックの実装において新たに発見された一連の脆弱性が、2020 年 6 月 16 日に公開されました。この脆弱性は、Ripple20 と総称されています。これらの脆弱性がエクスプロイトされると、特定の脆弱性に応じてリモートでのコード実行、サービス妨害（DoS）、情報漏洩などが引き起こされる危険性があります。

このアドバイザリは追加情報が入手可能になった時点で更新されます。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-treck-ip-stack-JyBQ5GyC

該当製品

シスコでは、これらの脆弱性の影響を受ける製品を判断するために、製品ラインを調査しました。

本アドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションには、影響を受ける各製品の Cisco Bug ID が記載されています。Cisco Bug は Cisco Bug Search Tool で検索可能であり、回避策（使用可能な場合）と修正されたソフトウェア リリースなど、プラットフォーム固有の追加情報が記載されます。

本アドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションに記載されていない製品またはサービスは、脆弱性が存在しないと判断されています。

脆弱性のある製品

次の表に、本アドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるシスコ製品を示します。将来のソフトウェア リリース日が示されている場合、その日付はこのアドバイザリの上部にある最終更新日時点でシスコが把握しているすべての情報に基づいた日付になります。このソフトウェア リリースの日付は、試験結果や優先される機能や修正の提供等いくつかの理由により変更される場合があります。影響を受けるコンポーネントについてバージョン情報や日付がリストに記載されていない場合（空欄や暫定とされているもの）、シスコは修正の評価を続けており、追加情報が確認された時点でアドバイザリを更新します。アドバイザリが Final とマークされた後、より詳細な情報については関連する Cisco バグを参照して下さい。特に明記されていない限り、最初の修正済みリリースより前のすべてのソフトウェアリリースは、これらの脆弱性の影響を受けると考えられます。

製品

Cisco Bug ID

Fixed Release Availability

Routing and Switching - Enterprise and Service Provider

Cisco ASR 5000

CSCvu68945

21.5.27（2020年7月30日）

Cisco ASR 5500

CSCvu68945

21.5.27（2020年7月30日）

21.8.x（2020年9月14日）

21.9.x（2020 年 9 月 8 日）

21.10.x（2020 年 9 月 2 日）

21.11.15（2020 年 7 月 29 日）

21.12.x（2020年9月4日）

21.13.x（2020年8月31日）

21.14.22（2020年7月30日）

21.15.45（2020 年 7 月 22 日）

21.16.x（2020 年 8 月 25 日）

21.17.10（2020年8月20日）

21.18.8（2020年8月24日）

21.19.5（2020年8月19日）

21.20.2（2020 年 7 月 24 日）

Cisco 仮想パケットコア

CSCvu68945

21.5.27（2020年7月30日）

21.8.x（2020年9月14日）

21.9.x（2020 年 9 月 8 日）

21.10.x（2020 年 9 月 2 日）

21.11.15（2020 年 7 月 29 日）

21.12.x（2020年9月4日）

21.13.x（2020年8月31日）

21.14.22（2020年7月30日）

21.15.45（2020 年 7 月 22 日）

21.16.x（2020 年 8 月 25 日）

21.17.10（2020年8月20日）

21.18.8（2020年8月24日）

21.19.5（2020年8月19日）

21.20.2（2020 年 7 月 24 日）

注：脆弱性の影響は設定によって異なる場合があります。製品固有の詳細情報については、シスコのバグを参照してください。

Cisco StarOS ソフトウェア

次の表の左列には、脆弱性のある Cisco StarOS ソフトウェア機能が一覧表示されています。右列に示す Cisco ASA 機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。いずれかの機能がデバイスに設定されている場合、脆弱性が存在します。

Cisco StarOS ソフトウェア機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

URL ベースの再アドレス指定

flow action url-readdress server [...]

SIP ALG NAT インスペクション

firewall nat-alg sip [...]

H323 ALG NAT インスペクション

firewall nat-alg h323 [...]

インライン TCP 最適化（CUSP）

tcp-acceleration [...]

前述のように、Cisco StarOS ソフトウェアの導入に脆弱な設定が使用されている場合、次の脆弱性の影響を受ける可能性があります。

- CVE-2020-11896:Malformed IPv4 Tunneled Packets Processing Remote Code Execution Vulnerability

- CVE-2020-11898:Malformed IPv4 Packets Processing Out-of-Bounds Read Vulnerability

- CVE-2020-11899:IPv6の範囲外の読み取り脆弱性における不適切な入力検証

- CVE-2020-11900:IPv4トンネリングコンポーネントのDouble-Free Vulnerability

- CVE-2020-11907：不適切なパケット長チェックによる整数アンダーフローの脆弱性

- CVE-2020-11909:IPv4コンポーネントの不適切な入力検証

- CVE-2020-11912:TCPコンポーネントの不適切な入力検証

- CVE-2020-11913:IPv6コンポーネントの不適切な入力検証

シスコでは、次の脆弱性が Cisco StarOS ソフトウェアに影響を与えないことを確認しています。

- CVE-2020-11897：範囲外の読み取りおよび書き込みを処理する不正なIPv6パケットに関する脆弱性

- CVE-2020-11901:DNS応答処理のリモートコード実行の脆弱性

- CVE-2020-11902:IPv6 over IPv4パケットの処理時の範囲外の読み取り

- CVE-2020-11903:DHCP応答の範囲外読み取り処理

- CVE-2020-11904：メモリ割り当ての整数オーバーフロー

- CVE-2020-11905:DHCPv6範囲外の読み取りの脆弱性

- CVE-2020-11906：イーサネットリンク層のコンポーネントの整数アンダーフローの脆弱性

- CVE-2020-11908:DHCPコンポーネントの不適切なヌル終端

- CVE-2020-11910:ICMPv4コンポーネントの不適切な入力検証

- CVE-2020-11911:ICMPv4コンポーネントの不適切なアクセス制御

- CVE-2020-11914:ARPコンポーネントの不適切な入力検証

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

本アドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションに記載されている製品およびサービスのみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

ネットワークベースの一連の緩和策は CERT Coordination Center によって文書化されており、次のアドレスで入手できます。

https://github.com/CERTCC/PoC-Exploits/blob/master/vu-257161/recommendations.md

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、本アドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションに記載されている Cisco Bug ID を参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例を確認していません。

出典

これらの脆弱性は、JSOF によって発見され、CERT/CC に報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-treck-ip-stack-JyBQ5GyC

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.8

修正済みリリースの入手可能性情報を更新。追加のSnortルールへのリンクを追加。

脆弱性が存在する製品

Interim

2020年8月21日

1.7

修正済みリリースの入手可能性情報を更新。

脆弱性が存在する製品

Interim

2020 年 7 月 29 日

1.6

修正済みリリースの入手可能性情報を更新。脆弱な StarOS の設定を文書化。StarOS に影響する脆弱性を指定。

脆弱性が存在する製品

Interim

2020 年 7 月 24 日

1.5

修正済みリリースの入手可能性情報を更新。脆弱性への露出は設定に依存する可能性があることを明記。

脆弱性が存在する製品

Interim

2020 年 7 月 22 日

1.4

修正の入手可能性情報で脆弱性のある製品を更新。CERT/CC によって文書化された緩和策への参照を追加。

脆弱性のある製品、回避策。

Interim

2020 年 7 月 17 日

1.3

「脆弱性のある製品」の修正済みリリースの入手状況に関する情報を追加。Snort ルールへのリンクを追加。

脆弱性が存在する製品

Interim

2020 年 7 月 10 日

1.2

脆弱な製品のリストの更新：StarOSベースの製品の名称を機能（GGSN、IPSGなど）ではなく、該当するプラットフォームを指すように変更。調査中の製品はありません。

「該当製品」、「脆弱性のある製品」

Interim

2020 年 7 月 7 日

1.1

調査中の製品および脆弱性が存在する製品のリストを更新。

「該当製品」、「脆弱性のある製品」

Interim

2020 年 6 月 22 日

1.0

初回公開リリース

-

Interim

2020 年 6 月 17 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。