Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-sxp-68TEVzR

初公開日 : 2020-06-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt30182 CSCvd71220 CSCvp96954

CVE-2020-3228

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェア、Cisco IOS XEソフトウェア、およびCisco NX-OSソフトウェアのSecurity Group Tag Exchange Protocol(SXP)の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こし、その結果サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、巧妙に細工されたSXPパケットが正しく処理されないことに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたSXPパケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は該当デバイスのリロードを引き起こし、その結果 DoS 状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sxp-68TEVzR

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、SXPピア接続が設定されたCisco IOSまたはIOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しているシスコデバイスに影響を与えます。

この脆弱性は、SXPバージョン4(SXPv4)をサポートするCisco NX-OSソフトウェアを実行している次のシスコデバイスにも影響を与えます。

- Nexus 7000シリーズスイッチ：リリース8.0(1)のみ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

SXPピア接続が設定されているかどうかを確認する

デバイスにSXPピア接続が設定されているかどうかを確認するには、管理者はshow running-config | include cts sxpコマンドを使用して、次の例に示すようにcts sxp connection peerが存在するかどうかを確認します。

Router# show running-config | include cts sxp

cts sxp enable

cts sxp connection peer 192.168.0.1 password none mode local listener hold-time 0 0

Router#

listenerモードまたはbothモードでSXPピアが設定されているデバイスには脆弱性が存在します。speakerモードのSXPピアが設定されたデバイスは影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性がCisco IOS XRソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

この脆弱性を不正利用するには、ピアにSXPパスワードが設定されている場合、攻撃者はSXPパスワードを知っている必要があります。また、攻撃者は次の操作を正常に実行できる状態にある必要があります。

- 設定されたピアIPアドレスからトラフィックを送信します。

- SXPのリスニングIPアドレスでトラフィックをターゲットにします

- TCP 3ウェイハンドシェイクを完了する

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

SXP接続ピアを使用している場合は、パスワードでピアを保護することを推奨します。詳細については、『Cisco TrustSecスイッチ設定ガイド』を参照してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

お客様は、次のフォームを使用して、Cisco IOSまたはIOS XEソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2や3.13.8S)を入力することにより、そのリリースがCisco Security Advisoryの影響を受けるかどうかを確認することもできます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティアドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OSソフトウェアおよびプラットフォームを選択し、リリースを入力して、そのリリースがCiscoセキュリティアドバイザリの影響を受けるかどうかを確認することもできます。たとえば、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチの場合は7.0(3)I7(5)、ACIモードのCisco NX-OSソフトウェアの場合は14.0(1h)。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたFSTEC(https://fstec.ru/en)に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sxp-68TEVzR

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 6 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。