Informational

アドバイザリーID : cisco-sa-solarwinds-supply-chain-attack

初公開日 : 2020-12-14 22:00

最終更新日 : 2020-12-18 14:16

バージョン 1.3 : Interim

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID :

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

SolarWindsは、サプライチェーンの妥協に関するSolarWindsによる最近の発表に基づき、この問題の評価と修正に関するガイダンスを提供するセキュリティアドバイザリをリリースしました。https://www.solarwinds.com/securityadvisory

該当バージョンのSolarWinds Orion Platformを使用しているかどうかを評価し、使用している場合は次のアクションを実行することをお勧めします。

1. 米国国土安全保障省とSolarWinds Security Advisoryで提供されているガイダンスに従ってください。

2. 該当するSolarWindsプラットフォームソフトウェアによって管理されているすべてのデバイスのクレデンシャルを変更する必要があるかどうかを判断します。これには、次のような特徴があります。

- ユーザクレデンシャル

- Simple Network Management Protocol(SNMP)バージョン2cコミュニティストリング

- SNMPバージョン3ユーザクレデンシャル

- インターネットキー交換(IKE)事前共有キー

- TACACS、TACACS+、およびRADIUSの共有秘密

- ボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)、OSPF、エクステリアゲートウェイルーティングプロトコル(EIGRP)、またはその他のルーティングプロトコルの秘密

- Secure Shell(SSH)またはその他のプロトコル用にエクスポート可能なRSAキーおよび証明書

この問題に関連するシスコ製品には脆弱性はありませんが、該当バージョンのSolarWinds Orion Platformを使用していて、シスコのデバイスへの潜在的な影響を調査したい場合は、調査に役立つドキュメントを多数公開しています。https://tools.cisco.com/security/center/resources/ir_escalation_guidanceを参照してください。

シスコのエンタープライズ環境でのSolarWindsの使用については、次のイベント対応ページを参照してください。https://tools.cisco.com/security/center/resources/solarwinds_orion_event_response

Cisco TALOSでは、この問題に関するガイダンスも公開されています。このガイダンスは次の場所で確認できます。https://blog.talosintelligence.com/2020/12/solarwinds-supplychain-coverage.html

Incident Responseアクティビティのサポートが必要なお客様は、Cisco TALOSまでお問い合わせください。https://talosintelligence.com/incident_response

追加情報が入手可能になった場合、シスコは必要に応じてこのアドバイザリを更新します。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-solarwinds-supply-chain-attack

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.3

[Event Response Page]リンクを追加。

要約

Interim

2020年12月18日

1.2

追加ソースを含むようにテキストを更新。

要約

Interim

2020年12月14日

1.1

ターロスリンクを更新。

要約

Interim

2020年12月14日

1.0

初回公開リリース

—

Interim

2020年12月14日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。