Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-sma-wsa-esa-info-dis-vsvPzOHP

初公開日 : 2020-09-02 16:00

最終更新日 : 2022-02-02 21:31

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu03264 CSCvt98774 CSCvu08049

CVE-2020-3547

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Content Security Management Appliance(SMA)およびCisco Web Security Appliance(WSA)用Cisco AsyncOSソフトウェアのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスの機密情報にアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイス上の特定のパスワードをマスクするために安全でない方法が使用されているために存在します。攻撃者は、インターフェイスから受け取ったHTMLコードを見ることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイス全体で設定されたパスワードの一部を取得できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-wsa-esa-info-dis-vsvPzOHP

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、この脆弱性は次のシスコ製品に影響を与えました。

- SMA（物理アプライアンスと仮想アプライアンスの両方）

- WSA（物理アプライアンスと仮想アプライアンスの両方）

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Cisco Email Security Appliance (ESA)

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左側の列にはシスコソフトウェアリリースが一覧表示され、右側の列には、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けたリリースと、この脆弱性に対する修正が含まれているリリースが表示されます。

コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス

Cisco AsyncOS ソフトウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

13.6 以前

13.8.1-068

Web セキュリティ アプライアンス

Cisco AsyncOS ソフトウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

11.8 以前

12.0.2-004

12.0

12.0.2-004

12.5

12.5.1-043

14.0

14.0.1-053

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたRedguard AGのFelix Siges氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sma-wsa-esa-info-dis-vsvPzOHP

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

脆弱性のある修正済みリリース情報とレポーターに関する情報を更新。

脆弱性のある製品、修正済みソフトウェア、ソース

最終版

2022年2月2日

1.1

タイトルを変更、Cisco Eメールセキュリティアプライアンスを[Summary]および[Vulnerable Products]から削除、Cisco Eメールセキュリティアプライアンスを[Confirmed Not Vulnerable]に追加。

タイトル、概要、脆弱性が存在する製品、脆弱性が存在しないことが確認された製品

最終版

2020年9月15日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 9 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。