High

アドバイザリーID : cisco-sa-sbswitch-session-JZAS5jnY

初公開日 : 2020-07-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt53117

CVE-2020-3297

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business スマートスイッチおよびマネージドスイッチの Web ベースのインターフェイスのセッション管理の脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者が認証保護を無効にし、管理インターフェイスへの不正アクセスを取得する可能性があります。 攻撃者は、ハイジャックされたセッションアカウントの権限を取得できる可能性があります。これには、デバイスの管理者権限が含まれる場合があります。

この脆弱性は、セッション識別子の値に対して弱いエントロピー生成を使用することに起因します。 攻撃者はこの脆弱性をエクスプロイトしてブルートフォースにより現在のセッション識別子を特定し、そのセッション識別子を再利用して進行中のセッションを引き継ぐ可能性があります。 このようにして、攻撃者は管理ユーザのレベルまでの権限で管理インターフェイス内でアクションを実行する可能性があります。

シスコは、ソフトウェアのメンテナンスが未完了のデバイスに対して、この脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sbswitch-session-JZAS5jnY

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で、最初に修正されたリリースよりも前のファームウェア リリースを実行している場合です。

- 250 シリーズ スマート スイッチ

- 350 シリーズ マネージド スイッチ

- 350X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

- 550X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

- Small Business 200 シリーズ スマート スイッチ

- Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

- Small Business 500 シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

脆弱性のある Cisco ファームウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処するソフトウェアのメンテナンスが未完了のデバイスに対して、無償のソフトウェアアップデートをリリースしました。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

ファームウェアリリース 2.5.5.47 のこの脆弱性は、以下のシスコ製品で修正されています。

- 250 シリーズ スマート スイッチ

- 350 シリーズ マネージド スイッチ

- 350X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

- 550X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

Cisco.com の Software Centerからファームウェアをダウンロードするには、[すべて参照（Browse all）] をクリックし、[スイッチ（Switches）] - [LANスイッチ-スモールビジネス（LAN Switches-Small Business）] に移動します。

次のシスコ製品は、ソフトウェアメンテナンス終了のマイルストーンを過ぎています。 これらのスイッチは脆弱ですが、シスコはファームウェアの修正を提供しません。

- Small Business 200 シリーズ スマート スイッチ

- Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

- Small Business 500 シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sbswitch-session-JZAS5jnY

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 7 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。