Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-phone-logs-2O7f7ExM

初公開日 : 2020-06-17 16:00

最終更新日 : 2020-06-18 14:54

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvt27636 CSCvt23310 CSCvt27645 CSCvt27637

CVE-2020-3360

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IP PhoneのWebアクセス機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスの機密情報を表示できる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのWebベース管理インターフェイスでの不適切なアクセス制御に起因します。攻撃者は、デバイスに悪意のある要求を送信することで、この脆弱性を不正利用し、アクセス制限をバイパスできる可能性があります。攻撃に成功すると、攻撃者は、デバイスのユーザの名前、ユーザ名、および電話番号を含むデバイスコールログなどの機密情報を表示できる可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-phone-logs-2O7f7ExM

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、Cisco Unified Communications Managerリリース12.8(1)以前と互換性があり、Webアクセス機能が有効になっているファームウェアを実行している次のCisco IP Phoneが、この脆弱性の影響を受けました。

- 6900 シリーズ

- 7800 シリーズ

- 7900 シリーズ

- 8800 シリーズ

- 8900 シリーズ

- 9900 シリーズ

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性がMultiplatform Phone(MPP)ファームウェアを搭載したCisco IP Phoneには影響を与えないことを確認しました。

詳細

Cisco IP PhoneのWebアクセス機能を使用すると、トラブルシューティングと監査を目的として、設定とロギングの情報を収集できます。ただし、この機能を有効にすると、デバイスログに含まれ、悪意のあるユーザによって収集される可能性がある機密情報が公開される可能性があります。

Webアクセス機能を使用する必要がある場合は、トラブルシューティングが完了した後に、この機能を無効にすることを検討してください。

この脆弱性を公開するサービスアビリティアプリケーションへのアクセスを妨げるWebアクセス無効化プロセスを実装するには、『Security Guide for Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。

オンプレミスに導入されたデバイスを保護するためのベストプラクティスと強化策については、『Preferred Architecture for Cisco Collaboration 12.x Enterprise On-Premises Deployments, CVD』ガイドを参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告していただいたTurkish TechnicのOguzhan Karaman氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-phone-logs-2O7f7ExM

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

影響を受けるその他のCisco IP Phoneモデルに関する情報を追加。外部研究者の会社を追加しました。

概要、該当製品、ソース

Final

2020年6月18日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 6 月 17 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。