Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-on-prem-static-cred-sL8rDs8

初公開日 : 2020-02-19 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvs42156

CVE-2020-3158

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Smart Software Manager オンプレミスの高可用性（HA）サービスで脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者が特権アカウントでシステムの機密部分にアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、デフォルトパスワードと静的パスワードを持つシステムアカウントがシステム管理者の制御下にないことに起因します。このデフォルトアカウントで該当システムにログインされると、この脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスの設定をはじめとしたシステムデータへの読み取りおよび書き込みアクセス権を取得できるようになります。攻撃者はシステムの機密部分にアクセスできますが、デバイスを制御するための完全な管理者権限はありません。

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-on-prem-static-cred-sL8rDs8

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco Smart Software Manager オンプレミスのリリースが 7-202001 より前で、高可用性（HA）機能が有効になっている場合です。HA はデフォルトで無効になっています。

高可用性機能が有効になっているかどうかの確認

このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受ける Cisco Smart Software Manager オンプレミスでは、HA 機能を有効にする必要があります。HA 機能がデバイスに設定されているかどうかを判断するには、管理者が管理 Web インターフェイスにログインして、高可用性ステータスウィジェットが存在するかどうかを確認します。ウィジェットが存在する場合は、HA が有効になっています。プロンプトで onprem-console と入力してから CLI で ha_status コマンドを発行して、システムに SSH を実行することも可能です。

以下は、HA が有効になっている場合の CLI 出力例です。

[admin@SSM-On-Prem ~]$ onprem-console

SSM On-Prem Console

>> ha_status

最終ログイン： Wed Feb 5 16:35:31 UTC 2020 on pts/0

クラスタ名：master

スタック：corosync

現在のDC：プライマリノード(1) （バージョン1.1.19-8.el7-c3c624ea3d） – クォーラムを含むパーティション

最終更新： 2020年2月5日（水） 16:35:40

最終変更：Fri Jan 17 15:16:00 2020 by root via crm_attribute on primary-node

2 nodes configured

12 resources configured

オンライン：[ primary-node (1) secondary-node (2) ]

Full list of resources:

クローンセット：ipv6nat-clone [ipv6nat]（一意）

ipv6nat:0(ocf::heartbeat:docker)：プライマリノードを開始しました

ipv6nat:1(ocf::heartbeat:docker)：セカンダリノードが開始されました

リソースグループ：マスター

redis (ocf::heartbeat:docker): primary-nodeを開始しました

バックエンド(ocf::heartbeat:docker)：プライマリノードを開始しました

gobackend (ocf::heartbeat:docker): primary-nodeを開始しました

central_logger (ocf::heartbeat:docker): primary-nodeを開始しました

フロントエンド(ocf::heartbeat:docker): primary-nodeを開始しました

マスター/スレーブセット： postgres_clone_data [db]

db (ocf::heartbeat:docker)：スレーブプライマリノード

db (ocf::heartbeat:docker)：スレーブセカンダリノード

スレーブ：[ primary-node secondary-node ]

promotetomaster (ocf::heartbeat:promotefile): primary-nodeを開始しました

recovermaster (ocf::heartbeat:recoverfile)：セカンダリノードが開始されました

virtual_ip (ocf::heartbeat:IPaddr2): primary-nodeを開始しました

以下は、HA が無効になっている場合の CLI 出力例です。

[admin@SSM-On-Prem ~]$ onprem-console

SSM On-Prem Console

>> ha_status

[sudo] password for admin:

最終ログイン： Wed Feb 5 16:01:01 UTC 2020 on cron

エラー：このノードではクラスターが現在実行されていません

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Smart Software Manager サテライトと Cisco Smart Software Manager オンプレミスは同じ製品です。Cisco Smart Software Manager オンプレミスのリリース 7.0 より前は、Cisco Smart Software Manager サテライトと呼ばれていました。リリース 7.0 以降、Cisco Smart Software Manager オンプレミス（SSM オンプレミス）という名称になりました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco Smart Software Manager リリース 7-202001 以降では、この脆弱性は修正されています。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告していただいた hIQkru 社の Steven Van Loo 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-on-prem-static-cred-sL8rDs8

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 2 月 19 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。