High

アドバイザリーID : cisco-sa-nxosbgp-nlri-dos-458rG2OQ

初公開日 : 2020-08-26 16:00

最終更新日 : 2020-08-26 20:54

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr58652

CVE-2020-3397

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの Border Gateway Protocol（BGP）マルチキャスト VPN（MVPN）実装に存在する脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、デバイスの予期せぬリロードを引き起こし、その結果、サービス妨害（DoS）状態に陥る可能性があります。

本脆弱性は、特定タイプの BGP MVPN アップデートメッセージの不完全な入力検証に起因しています。この特定タイプの有効な BGP MVPN アップデートメッセージがターゲットデバイスに送信されると、本脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は BGP 関連のルーティングアプリケーションの 1 つを何度も再起動させることで、システムレベルの再起動を引き起こすことができます。

注：シスコのBGP実装では、明示的に設定されたピアからの着信BGPトラフィックだけが受け入れられます。この脆弱性をエクスプロイトするには、信頼できる BGP ピアから確立された TCP 接続であると見せかけて、特定の BGP MVPN アップデートメッセージを送信する必要があります。そのためには、攻撃者は該当システムの信頼できるネットワーク内の BGP ピアに関する情報を取得する必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxosbgp-nlri-dos-458rG2OQ

このアドバイザリは 2020 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。この中には、7 件の脆弱性に関する 7 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: August 2020 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次の製品で Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しており、かつ MVPN で BGP が設定されている場合です。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

次の条件が当てはまるデバイスは脆弱性があります。

- デバイスに feature ngmvpn が設定されている。

- デバイスに BGP ネイバー（ピア）が少なくとも 1 つ設定されている。

- デバイスの BGP 接続が、MPVN の BGP ネイバーで設定されている。

注：これらのスイッチは、IPv4およびIPv6のTCPポート179でBGPパケットを処理します。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

Nexus デバイスに BGP と BGP ネイバーが設定されているかどうかを確認するには、NX-OS の CLI から show running-config | include mvpn CLIコマンドを発行します。コンフィギュレーション キーワード mvpn が表示される場合、BGP は有効になっています。

MVPN で BGP が有効になっている例を以下に示します。

nxos# show running-config | include mvpn

feature ngmvpn

...

address-family ipv4 mvpn

注：CLIコマンドaddress-family ipv4|ipv6 mvpnは、BGP設定のneighborセクションで設定する必要があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中、シスコの Hao Wu によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxosbgp-nlri-dos-458rG2OQ

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

ソフトウェアチェッカーのリンクを修正。

修正済みソフトウェア

Final

2020 年 8 月 26 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 8 月 26 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。