High

アドバイザリーID : cisco-sa-nxos-dme-rce-cbE3nhZS

初公開日 : 2020-08-26 16:00

最終更新日 : 2020-08-26 21:13

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr89315 CSCvs10167

CVE-2020-3415

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのData Management Engine(DME)の脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が管理者権限で任意のコードを実行したり、該当デバイスでサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。攻撃者は、細工された Cisco Discovery Protocol のパケットを該当レイヤ 2 隣接デバイスに送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者が管理者権限で任意のコードを実行したり、Cisco Discovery Protocolプロセスがクラッシュして複数回再起動したりし、該当デバイスがリロードしてDoS状態が発生する可能性があります。

注：Cisco Discovery Protocol はレイヤ 2 プロトコルです。この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメイン内に存在する（レイヤ 2 と隣接関係にある）必要があります。 この脆弱性を不正利用するには、該当デバイスで巧妙に細工されたCisco Discovery Protocol(CDP)パケットを受信するインターフェイスでジャンボフレームを有効にする必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-dme-rce-cbE3nhZS

このアドバイザリは 2020 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。この中には、7 件の脆弱性に関する 7 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2020 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ（CSCvr89315）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ（CSCvr89315）

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト（CSCvs10167）

次の条件が両方当てはまるデバイスは脆弱性があります。

- DME が有効になっている。

- ジャンボフレーム を許可するインターフェイスの内、少なくとも 1 つで Cisco Discovery Protocol が有効になっている。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

データ管理エンジンのステータスの確認

システムメモリが 3000 GB 以下の Cisco Nexus 4 シリーズ スイッチでは、DME がデフォルトで無効になっています。システムメモリがこれより大きい Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチでは、DME がデフォルトで有効になっており、無効にはできません。

Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチで DME が有効になっているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

- デバイスの CLI で show version | include memoryコマンドを使用します。メモリ値が 4 GB（4194304 KB）より大きい場合、DME は有効になっており、無効にはできません。

- メモリ値が 4 GB 以下の場合は、デバイスの CLI で show system dme status コマンドを実行して、DME が有効か無効かを確認します。

DME は、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチおよび Cisco UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクトではデフォルトで有効になっており、これらのデバイスで無効にすることはできません。

ジャンボフレームのステータスの確認

デフォルトでは、Cisco Nexus スイッチの各インターフェイスには、イーサネットフレームの IEEE 1500 標準である最大伝送ユニット（MTU）が 802.3 バイトあります。これより大きいフレームはジャンボフレームと呼ばれ、デフォルトでは許可されていません。管理者は、ネットワークの Quality of Service（QoS）ポリシーまたはポート別の MTU 設定をサポートするスイッチで、大きな MTU 値を設定するか、インターフェイス自体の MTU を設定することで、ジャンボフレームを有効にできます。

Cisco Nexus スイッチのネットワーク QoS ポリシーでジャンボフレームが有効になっているかどうかを確認するには、デバイスの CLI で show policy-map system type network-qos コマンドを実行します。次の例に示すように、1500 バイトより大きい MTU 値がコマンドによって返される場合、デバイスでジャンボフレームが有効になっています。

nxos# show policy-map system type network-qos

Type network-qos policy-maps

============================

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

match qos-group 0

mtu 9216

Cisco Nexus スイッチのインターフェイスでジャンボフレームが有効になっているかどうかを確認するには、デバイスの CLI で show running-config interface | include mtuコマンドを使用します。次の例に示すように、1 行以上の出力がコマンドによって返される場合、少なくとも 1 つのインターフェイスでジャンボフレームが有効になっています。

nxos# show running-config interface | include mtu

mtu 9216

Cisco UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクトでは、管理インターフェイスを除くすべてのインターフェイスで、ジャンボフレームがデフォルトで有効になっています。これらのデバイスでは、物理インターフェイスの MTU は変更できません。

Cisco Nexus スイッチでの Cisco Discovery Protocol ステータスの確認

Cisco Discovery Protocol は、デフォルトでグローバルに、また Cisco Nexus スイッチのすべてのインターフェイスで有効になっています。

デバイスで Cisco Discovery Protocol が有効になっているかを確認するには、show running-config cdp all を実行します。| include "cdp enable"コマンドをデバイスのCLIで使用します。コマンドが少なくとも次の行を返す場合、Cisco Discovery Protocol はグローバルに、かつ 1 つ以上のインターフェイスで有効になっています。

nxos# show running-config cdp all | include "cdp enable"

cdp enable

cdp enable

Cisco UCS ファブリック インターコネクト上の Cisco Discovery Protocol のステータスを確認する

Cisco Discovery Protocol は、Cisco UCS ファブリック インターコネクトのイーサネット アップリンク ポート（ネットワーク接続用のアップストリームスイッチに接続するネットワーク インターフェイス）、イーサネット ポート チャネル メンバー、FCoE アップリンクポート、および管理ポートで常に有効になっています。

Cisco Discovery Protocolがデバイスのサーバポート（Cisco UCS Managerドメインのサーバに提供されるインターフェイス）およびアプライアンスポート（直接接続されたNFSストレージに接続するインターフェイス）で有効になっているかどうかを確認するには、show configuration | egrep "^ scope|enable cdp"コマンドをデバイスのCLIで実行します。次の例に示すように、コマンドが org 範囲で enable cdp コマンドを返す場合、 Cisco Discovery Protocol はサーバポートで有効になっており、コマンドが eth-storage 範囲で enable cdp を返す場合、Cisco Discovery Protocol はアプライアンスポートで有効になっています。

ucs-fi# show configuration | egrep "^ scope|enable cdp"

.

.

.

scope org

enable cdp

.

.

.

scope eth-storage

enable cdp

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、Cisco Discovery Protocol機能を使用しないお客様は、攻撃ベクトルを完全に排除するか、個々のインターフェイス上で攻撃の対象を減らすように、グローバルに無効化することができます。

Cisco NexusスイッチでCisco Discovery Protocolをグローバルに無効にする

Cisco NexusスイッチでCisco Discovery Protocolをグローバルに無効にするには、次の例に示すように、グローバルコンフィギュレーションモードでno cdp enableコマンドを使用します。

nxos# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxos(config)# no cdp enable

nxos(config)# end

nxos# copy running-config startup-config

[########################################] 100%

Copy complete.

Cisco NexusスイッチのインターフェイスでCisco Discovery Protocolを無効にする

Cisco NexusスイッチのインターフェイスでCisco Discovery Protocolを無効にするには、次の例に示すように、インターフェイスコンフィギュレーションモードでno cdp enableコマンドを使用します。

nxos# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

nxos(config)# interface Ethernet1/1

nxos(config-if)# no cdp enable

nxos(config-if)# end

nxos# copy running-config startup-config

[########################################] 100%

Copy complete.

Cisco UCS ファブリック インターコネクトで Cisco Discovery Protocol を無効にする

Cisco UCS ファブリック インターコネクトで Cisco Discovery Protocol を完全に無効にすることはできません。

Cisco Discovery Protocolは、Cisco UCS Fabric Interconnectのサーバポートおよびアプライアンスポートでは無効にできますが、イーサネットアップリンクポート、イーサネットポートチャネルメンバ、FCoEアップリンクポート、または管理インターフェイスでは無効にできません。

Cisco UCS Fabric InterconnectのサーバポートでCisco Discovery Protocolを無効にするには、orgスコープでデフォルトのnw-ctrl-policyでdisable cdpコマンドを使用します。次に例を示します。

ucs-fi# scope org

ucs-fi /org # enter nw-ctrl-policy default

ucs-fi /org/nw-ctrl-policy # disable cdp

ucs-fi /org/nw-ctrl-policy* # exit

ucs-fi /org* # exit

ucs-fi* # commit-buffer

ucs-fi#

Cisco UCS Fabric InterconnectのアプライアンスポートでCisco Discovery Protocolを無効にするには、eth-storageスコープのデフォルトnw-ctrl-policyでdisable cdpコマンドを使用します。次に例を示します。

ucs-fi* # scope eth-storage

ucs-fi /eth-storage* # enter nw-ctrl-policy default

ucs-fi /eth-storage/nw-ctrl-policy* # disable cdp

ucs-fi /eth-storage/nw-ctrl-policy* # exit

ucs-fi /eth-storage* # exit

ucs-fi* # commit-buffer

ucs-fi#

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティアドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、すべてのアドバイザリに記載されたすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco UCS ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

Cisco UCS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

4.0

4.0 (4h)

4.0 (4i)

4.1

脆弱性なし

4.1(1c)

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中、シスコの Karthick Murugan によって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-dme-rce-cbE3nhZS

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

ソフトウェアチェッカーのリンクを修正。

修正済みソフトウェア

最終版

2020 年 8 月 26 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020 年 8 月 26 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。