Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ise-priv-esc-fNZX8hHj

初公開日 : 2020-11-04 16:00

最終更新日 : 2021-05-03 20:17

バージョン 1.4 : Final

CVSSスコア : 4.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvv08885

CVE-2020-27122

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine(ISE)のMicrosoft Active Directory(AD)統合における脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が該当デバイスの権限を昇格できる可能性があります。この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスで有効なadministratorアカウントを持っている必要があります。

この脆弱性は、権限の割り当てが正しくないことに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたActive Directoryアカウントを使用してシステムにログインすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスでルート権限を取得できる可能性があります。

注：Active Directory認証をサポートするようにCLIが設定されているデバイスのみが、この脆弱性の影響を受けます。Active Directory認証のCLIサポートは、デフォルトでは無効になっています。ISE内でのActive DirectoryドメインサービスまたはActive Directory証明書サービスのその他すべての使用は影響を受けません。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-priv-esc-fNZX8hHj

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCisco ISEリリース2.6および2.7に影響を及ぼしていました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、Cisco ISEリリース2.2、2.2.1、2.3、および2.4にはCLIのActive Directory機能が存在しなかったため、この脆弱性はこれらのリリースには影響を与えないことを確認しました。

詳細

この脆弱性を不正利用するには、CLIに管理者アクセス権を持つユーザが次の両方を実行する必要があります。

- Active Directory CLI機能を有効にします。

- 既存のActive Directoryドメインに関する知識を持つActive Directory CLI認証機能（デフォルトでは無効）を有効にします。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、管理者は緩和策としてActive Directory CLI機能を無効にすることができます。

注：CLIに対する管理者アクセス権を持つユーザは、CLIを再び有効にできます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、Cisco ISEリリース2.6 Patch 9以降、2.7 Patch 3以降、およびリリース3.0以降にこの脆弱性に対する修正が含まれています。

重要：Cisco ISE 3.0は、クラウドへの通信を必要とするスマートなライセンス専用ソリューションです。Cisco ISE 3.0は、リリース3.0パッチ2までエアギャップ型ネットワークをサポートしません。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-priv-esc-fNZX8hHj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.4

2.6P9修正情報を追加

修正済みリリース

Final

2021年5月3日

1.3

リリース3.0パッチ2の情報を追加。

修正済みリリース

Final

2021年2月26日

1.2

修正済みリリースにリリース2.7パッチ3を追加。

修正済みリリース

Final

2021 年 2 月 5 日

1.1

脆弱性のあるリリースと脆弱性のないリリースの設定要件、不正利用の詳細、緩和策、およびエアギャップのあるネットワークの修正情報を追加。

概要、該当製品、詳細、回避策、修正済みリリース

Final

2020年11月22日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 11 月 4 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。