Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iox-usb-guestshell-WmevScDj

初公開日 : 2020-09-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr50406

CVE-2020-3396

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェア用のプラグイン可能なUSB 3.0 Solid State Drive(SSD)のファイルシステムの脆弱性により、認証された物理的な攻撃者がUSB 3.0 SSDを削除し、名前空間コンテナの保護を含むファイルシステムの機密領域を変更する可能性があります。

この脆弱性は、USB 3.0 SSD制御データが内部ブートフラッシュに保存されていないために発生します。攻撃者は、USB 3.0 SSDを取り外し、別のデバイスを使用してUSB 3.0 SSD上のファイルを変更または削除し、元のデバイスにUSB 3.0 SSDを再挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はコンテナの保護を削除し、ルート権限を使用してコンテナの名前空間外でファイルアクションを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-usb-guestshell-WmevScDj

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチおよびCisco Catalyst 9500シリーズスイッチで、IOxゲストシェルが有効でUSB 3.0 SSDがインストールされたCisco IOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している場合に、公開時点で影響を受けました。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

デバイスに脆弱性のある設定があるかどうかを確認するには、IOxゲストシェルとUSB 3.0 SSDのステータスを評価します。

IOxゲストシェルが有効になっているかどうかの確認

IOxゲストシェルが有効になっているかどうかを確認するには、show app-hosting list特権コマンドを使用します。次のコマンド出力は、IOxゲストシェルが有効になっているデバイスを示しています。

Device# show app-hosting list

App id                           State

------------------------------------------------------

guestshell                       RUNNING

USB 3.0 SSDドライブが取り付けられているかどうかの確認

USB 3.0 SSDプラガブルドライブがインストールされているかどうかを確認するには、show inventory | include usbflash* CLIコマンドです。出力が返された場合は、ドライブがインストールされています。

9300# show inventory | include usbflash*

NAME: "usbflash1", DESCR: "usbflash1" PID: SSD-120G , VID: STP21460FN9, SN: V01

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

詳細

Cisco Catalyst 9300および9500シリーズスイッチの背面パネルには、USB 3.0 SSDポートがあります。このポートは、オプションの120 GB USB 3.0 SSDストレージデバイス(SSD-120G)をサポートします。SSD-120Gは、アプリケーションホスティング用に追加の120 GBストレージを提供します。アプリケーションは、カーネルベースの仮想マシン(KVM)、Linuxコンテナ(LXC)、またはDockerコンテナでホストできます。SSD-120Gは、パケットキャプチャ、オペレーティングシステムによって生成されたトレースログ、グレースフルインサーションと削除(GIR)スナップショット、およびサードパーティアプリケーションの保存にも使用できます。SSD-120Gは、汎用ストレージデバイスとアプリケーションホスティングデバイスとして同時に使用できます。管理者はCisco USBドライブのみを使用する必要があります。Cisco以外のUSBドライブはサポートされていません。SSD-120Gは、自己監視、分析、およびレポーティングテクノロジー(S.M.A.R.T.)機能を備え、耐久性の監視、消耗の予測、さまざまなセルフテストを実行できます。

詳細については、『Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチハードウェアインストールガイド』の「USB 3.0 SSDの概要」を参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中に、シスコの Victor Kamensky によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iox-usb-guestshell-WmevScDj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020-SEP-24

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。