High

アドバイザリーID : cisco-sa-iosxr-dvmrp-memexh-dSmpdvfz

初公開日 : 2020-08-29 03:00

最終更新日 : 2020-09-28 21:36

バージョン 2.2 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr86414 CSCvv54838

CVE-2020-3566

CVE-2020-3569

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XR ソフトウェアのディスタンス ベクター マルチキャスト ルーティング プロトコル（DVMRP）機能に複数の脆弱性があるため、認証されていないリモートの攻撃者が、インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）プロセスをすぐにクラッシュさせるか、使用可能なメモリを消費して最終的にクラッシュさせる可能性があります。メモリ消費は、デバイスで実行されている他のプロセスに悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの脆弱性は、IGMP パケットの不適切な処理が原因です。攻撃者は、細工された IGMP トラフィックを該当デバイスに送信することで、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者はすぐに IGMP プロセスをクラッシュさせたり、メモリを使い果たし、他のプロセスが不安定になる可能性があります。それらのプロセスには、内部および外部ルーティングプロトコルが含まれますが、これらに限定されません。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。お客様のニーズに応じて、複数の緩和策を利用できます。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dvmrp-memexh-dSmpdvfz

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、アクティブインターフェイスがマルチキャストルーティングで設定されており、DVMRP トラフィックを受信している場合、Cisco IOS XR ソフトウェアのリリースを実行している シスコデバイスに影響を及ぼします。

マルチキャストルーティングが有効かどうかの確認

管理者は、show igmp interface コマンドを発行して、デバイスでマルチキャストルーティングが有効になっているかどうかを確認できます。次の出力は、マルチキャストルーティングが有効になっているデバイスを示しています。

RP/0/0/CPU0:router# show igmp interface

Loopback0 is up, line protocol is up

Internet address is 10.144.144.144/32

IGMP is enabled on interface

Current IGMP version is 3

IGMP query interval is 60 seconds

IGMP querier timeout is 125 seconds

IGMP max query response time is 10 seconds

Last member query response interval is 1 seconds

IGMP activity: 3 joins, 0 leaves

IGMP querying router is 10.144.144.144 (this system)

TenGigE0/4/0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 10.114.8.44/24

IGMP is enabled on interface

Current IGMP version is 3

IGMP query interval is 60 seconds

IGMP querier timeout is 125 seconds

IGMP max query response time is 10 seconds

Last member query response interval is 1 seconds

IGMP activity: 9 joins, 4 leaves

IGMP querying router is 10.114.8.11

show igmp interface コマンドの出力が空の場合、マルチキャストルーティングは有効になっていないため、デバイスはこれらの脆弱性の影響を受けません。

デバイスが DVMRP トラフィックを受信しているかどうかの確認

管理者は、show igmp traffic コマンドを発行して、デバイスが DVMRP トラフィックを受信しているかどうかを確認できます。次の出力は、DVMRP トラフィックを受信しているデバイスを示しています。

RP/0/0/CPU0:router#show igmp traffic

Fri Feb 13 12:00:00.000 UTC

IGMP Traffic Counters

Elapsed time since counters cleared: 01:09:27

Received       Sent

Valid IGMP Packets                   380220        301

Queries                                   0        143

Reports                                   0        158

Leaves                                    0          0

Mtrace packets                            0          0

DVMRP packets                        380220          0

DVMRP パケットエントリの最初の列にゼロの値が含まれていて、その後のコマンドの実行時にカウンタがゼロのままの場合、デバイスは DVMRP トラフィックを受信していません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性によりメモリが枯渇し、デバイス上の他のプロセスに影響を与える可能性があります。次のように process restart igmp コマンドを使用して IGMP プロセスを再起動すると、IGMP プロセスによって消費されたメモリを回復できます。

RP/0/0/CPU0:router# process restart igmp

即時に IGMP プロセスがクラッシュした場合は、システムがすでに再起動のアクションを実行しているため、IGMP プロセスを手動で再起動する必要はありません。この自動再起動により、消費されたメモリが回復されます。

緩和策を検討する際には、メモリが枯渇している場合、レートリミッタとアクセス制御方式が有効であることを理解しておく必要があります。即時に IGMP プロセスがクラッシュした場合は、アクセスコントロール方式のみが有効です。

セキュリティ侵害の痕跡

これらの脆弱性のエクスプロイトに基づいてデバイスでメモリの枯渇が発生している場合、システムログに次のメッセージが表示されることがあります。

RP/0/RSP1/CPU0:Aug 28 03:46:10.375 UTC: raw_ip[399]: %PKT_INFRA-PQMON-6-QUEUE_DROP : Taildrop on XIPC queue 1 owned by igmp (jid=1175)

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:46:10.380 UTC: raw_ip[399]: %PKT_INFRA-PQMON-6-QUEUE_DROP : Taildrop on XIPC queue 1 owned by igmp (jid=1175)

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:49:22.850 UTC: dumper[61]: %OS-DUMPER-7-DUMP_REQUEST : Dump request for process pkg/bin/igmp

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:49:22.851 UTC: dumper[61]: %OS-DUMPER-7-DUMP_ATTRIBUTE : Dump request with attribute 7 for process pkg/bin/igmp

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 28 03:49:22.851 UTC: dumper[61]: %OS-DUMPER-4-SIGSEGV : Thread 9 received SIGSEGV - Segmentation Fault

デバイスで IGMP プロセスのクラッシュが発生すると、システムログに次のメッセージが表示されることがあります。

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 30 17:21:47.653 UTC: igmp[1169]: %HA-HA_WD_LIB-4-RLIMIT : wd_handle_sigxfsz: Reached 90% of RLIMIT_DATA

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 30 17:21:47.653 UTC: igmp[1169]: %ROUTING-IPV4_IGMP-4-OOM_STATE_THROTTLE : Received Critical memory depletion warning, stop creating new igmp state

RP/0/RSP1/CPU0:Aug 30 17:23:50.442 UTC: sysmgr[94]: igmp(1) (jid 1169) (pid 121667828) (fail_count 2) abnormally terminated, restart scheduled

回避策

これらの脆弱性に対する回避策はありませんが、お客様のニーズに応じて複数の緩和策を利用できます。

メモリ枯渇の場合の緩和策として、レートリミッタを実装することを推奨します。そのためには、お客様が IGMP トラフィックの現在のレートを把握し、現在の平均レートよりも低いレートを設定する必要があります。デフォルトのリミッタが設定されていることに注意してください。コンフィギュレーション モードでは、次のように lpts pifib hardware police flow igmp rate コマンドを入力できます。

RP/0/0/CPU0:router(config)# lpts pifib hardware police flow igmp rate

このコマンドを実行しても、エクスプロイトベクトルは削除されません。ただし、トラフィックレートが低下し、エクスプロイトの成功に必要な時間が長くなります。お客様はこの時間を利用してリカバリアクションを実行できます。

メモリ枯渇の場合と IGMP プロセスの即時クラッシュの場合の両方の緩和策として、お客様は既存のインターフェイスアクセス制御リスト（ACL）に対してアクセス制御エントリ（ACE）を実装できます。または、特定のインターフェイスに着信する DVMRP トラフィックを拒否する新しい ACL を作成できます。次の例では、ACL を作成し、DVMRP トラフィックを拒否します。

RP/0/0/CPU0:router(config)# ipv4 access-list

deny igmp any any dvmrp

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

シスコは、これらの脆弱性に対処するためにソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）をリリースしました。次の表に、Cisco IOS XR ソフトウェアリリースに基づいて必要な修正を示します。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

CSCvv54838 に必要な修正

CSCvr86414 に必要な修正

注意事項

6.6.3 より前

Yes

Yes

修正は、CSCvv54838 と CSCvr86414 の両方の修正を結合するために作成されたバグ CSCvv60110 によって提供されます。

SMU 名には CSCvv60110 が含まれます。

6.6.3 以降

Yes

No

CSCvv54838 のみに必要な修正。リリース 6.6.3 以降には、すでに CSCvr86414 の修正が含まれています。

SMU 名には CSCvv54838 が含まれます。

次の表に、プラットフォームに基づく各リリースの SMU 名を示します。

ASR9K-PX

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

SMU 名

6.1.4

asr9k-px-6.1.4.CSCvv60110.pie

6.2.3

asr9k-px-6.2.3.CSCvv60110.pie

6.3.3

asr9k-px-6.3.3.CSCvv60110.pie

6.4.2

asr9k-px-6.4.2.CSCvv60110.pie

6.5.3

asr9k-px-6.5.3.CSCvv60110.pie

6.6.2

asr9k-px-6.6.2.CSCvv60110.pie

6.6.3

asr9k-px-6.6.3.CSCvv54838.pie

ASR9K-X64

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

SMU 名

6.1.4

asr9k-x64-6.1.4.CSCvv60110

6.2.3

asr9k-x64-6.2.3.CSCvv60110

6.4.2

asr9k-x64-6.4.2.CSCvv60110

6.6.2

asr9k-x64-6.6.2.CSCvv60110

6.6.3

asr9k-x64-6.6.3.CSCvv54838

7.0.2

asr9k-x64-7.0.2.CSCvv54838

7.1.15

asr9k-x64-7.1.15.CSCvv54838

7.1.2

asr9k-x64-7.1.2.CSCvv54838

CRS

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

SMU 名

6.1.4

hfr-px-6.1.4.CSCvv60110.pie

6.4.2

hfr-px-6.4.2.CSCvv60110.pie

6.4.3

hfr-px-6.4.3.CSCvv60110.pie

NCS5500

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

SMU 名

6.5.2

ncs5500-6.5.2.CSCvv60110

不正利用事例と公式発表

2020 年 8 月 28 日、Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、これらの脆弱性のエクスプロイトが試みられたことを認識しました。影響を受ける製品については、お客様の環境に適した緩和策を実装することを推奨します。

出典

これらの脆弱性は、Cisco TAC のサポート案件の対応時に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-dvmrp-memexh-dSmpdvfz

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

2.2

修正されたソフトウェアの詳細を追加しました。

修正済みソフトウェアの概要

Final

2020年9月28日

2.1

IGMP プロセスがクラッシュする可能性を明確にしました。DVMRP トラフィック要件が追加されました。特定のエクスプロイトの結果に応じて緩和策を更新しました。

概要、脆弱性のある製品、詳細、侵害の兆候、および回避策。

Interim

2020年9月1日

2.0

別のCisco Bug IDとCVE IDを追加。複数の脆弱性を反映するように全体を通して用語を更新。「デバイスが DVMRP トラフィックを受信しているかどうかの確認」の説明の誤字を修正しました。無効な緩和策を削除しました。

ヘッダー、脆弱性のある製品、回避策

Interim

2020 年 8 月 31 日

1.0

初回公開リリース

-

Interim

2020 年 8 月 29 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。