Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iosxe-ctbypass-7QHAfHkK

初公開日 : 2020-09-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq91055

CVE-2020-3404

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアの永続的なTelnet/セキュアシェル(SSH)CLIの脆弱性により、認証されたローカル攻撃者が該当デバイスにシェルアクセスし、root権限で基盤となるオペレーティングシステム(OS)上でコマンドを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、シェルアクセスを許可する際に同意トークンが不十分であることに起因します。攻撃者は、影響を受けるデバイスで永続的なTelnet/SSH CLIに認証され、シェルアクセスを要求することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は該当デバイスにシェルアクセスし、ルート権限を使用して基盤となるOSでコマンドを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-ctbypass-7QHAfHkK

該当製品

脆弱性のある製品

発行時点で、この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行し、永続的なTelnetまたは永続的なSSH機能が設定されているデバイスに影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

デバイスで永続的なTelnet機能が有効になっているかどうかを確認するには、管理者がデバイスにログインしてshow running-config | include transport type persistent telnetコマンドをCLIで使用して、transport type persistent telnet input <name>コマンドがグローバル設定に存在するかどうかを確認します。

デバイスで永続的なSSH機能が有効になっているかどうかを確認するには、管理者がデバイスにログインしてshow running-config | include transport type persistent sshコマンドをCLIで使用して、transport type persistent ssh input <name>コマンドがグローバル構成に存在するかどうかを確認します。

両方のコマンドが出力を返さない場合、またはエラーメッセージが表示される場合は、永続的なTelnetと永続的なSSHがデバイスに設定されておらず、脆弱性は存在しません。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性に対するリスクをお客様が判断できるように、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼすシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、すべてのアドバイザリに記載されたすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco IOSまたはIOS XEソフトウェアリリース(15.1(4)M2または3.13.8Sなど)を入力して、リリースがCisco Security Advisoryの影響を受けるかどうかを確認できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、内部セキュリティテスト中にCisco ASIGのXBによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-ctbypass-7QHAfHkK

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2020年9月24日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。