High

アドバイザリーID : cisco-sa-ios-iot-gos-vuln-s9qS8kYL

初公開日 : 2020-06-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvr15042 CSCvq68872

CVE-2020-3199

CVE-2020-3257

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS ソフトウェアを実行している Cisco 809、829 産業用サービス統合型ルータ（産業用 ISR、および Cisco 1000 シリーズ Connected Grid ルータ（CGR1000）の Cisco IOx アプリケーション環境における複数の脆弱性により、攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こしたり、影響を受けるデバイスで昇格した権限を使用して任意のコードを実行したりする可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-iot-gos-vuln-s9qS8kYL

このアドバイザリは、2020 年 6 月 3 日に公開された 25 件の脆弱性に関する 23 件のシスコ セキュリティ アドバイザリを含む Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアリリースのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: June 2020 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco IOS ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している場合、次のシスコ製品に影響を与えます。

- Cisco 809 および 829 産業用 ISR

- CGR1000

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

注：Cisco Industrial ISRおよびCisco CGR1000デバイスは、Cisco IOSソフトウェアとゲストOS（Linuxオペレーティングシステムなど）が2つの別個の仮想マシン(VM)として動作するハイパーバイザアーキテクチャ上で設計されています。Cisco IOS ソフトウェアとゲスト OS は、TCP ベースのチャネルを確立することで、VM 間シグナリング操作と制御操作を実行します。

ゲスト OS は、ハイパーバイザ、Cisco IOS ソフトウェア、およびゲスト OS イメージを含む Cisco IOS ソフトウェア イメージ バンドルの一部として使用できます。初期インストールまたはソフトウェアアップグレードを実行するために Cisco IOS ソフトウェア イメージ バンドルを使用しているお客様の場合、ソフトウェア イメージ バンドルのインストールの一環としてゲスト OS が自動的にインストールされます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- 800 シリーズの ISR

- 807 産業用 ISR

- IOS XE ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

詳細

Cisco IOS ソフトウェアを実行している Cisco 809、829 産業用 ISR、および Cisco CGR1000 デバイスの Cisco IOx アプリケーション環境における 2 つの脆弱性により、攻撃者が DoS 状態を引き起こしたり、影響を受けるデバイスで昇格した権限を使用して任意のコードを実行したりする可能性があります。

これらの脆弱性は、影響を受ける製品の入力パケット処理機能、または Cisco IOS ソフトウェアの VM 間通信チャネルの実装のいずれかに存在します。

これらの脆弱性は互いに依存しないため、一方の脆弱性を悪用しても他方の脆弱性を悪用する必要はありません。

脆弱性の詳細

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

シスコ産業用ルータに対応した IOS ソフトウェア向け Cisco IOx アプリケーション環境の Remote Code Execution Vulnerability

Cisco 800 シリーズ産業用 ISR および Cisco CGR1000 デバイスに対応した Cisco IOS ソフトウェアの VM 間通信チャネルの実装における脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、上位の権限を使用して影響を受けるシステムで任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco IOS ソフトウェアとゲスト OS 間で交換されるシグナリングパケットの特定のタイプ、長さ、値（TLV）フィールドの境界チェックが正しくないことに起因します。攻撃者は、権限の低いユーザログイン情報を使用してデバイスを認証し、細工されたシグナリングパケットを送信しながら、影響を受けるデバイスの VM 間通信を管理するプロセスに向けた TCP セッションを確立することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。パケットを処理する際に、バッファ オーバーフローが攻撃に利用できる状態で発生する場合があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は、影響を受けるデバイスで Cisco IOS ソフトウェア VM を実行しているコンテキストで任意のコードを実行できるようになります。

この脆弱性は、IPv4 または IPv6 を介して悪意のある TCP パケットを使用することでエクスプロイトできます。

Bug ID:CSCvr15042

CVE ID：CVE-2020-3257

セキュリティ影響評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：7.8

CVSSベクトル：CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2020-3257 の軽減策

ゲスト OS を使用しないお客様は、Cisco IOS ソフトウェアによって管理されている仮想インターフェイスを無効化できます。このインターフェイスは、Cisco IOS ソフトウェア VM とゲスト OS 間の接続を提供します。仮想インターフェイスをシャットダウンモードで設定すると、この脆弱性に対する攻撃ベクトルが排除され、影響を受けるデバイスがアップグレード可能になるまでの適切な軽減策になります。この軽減策を適用すると、ゲスト OS へのさらなるアクセスが防止されます。

次の表は、影響を受ける各シスコ製品の仮想インターフェイスを示しています。

シスコ製品

仮想インターフェイス

809 産業用 ISR

ギガビット イーサネット 2

829 産業用 ISR

ギガビット イーサネット 5

CGR1000

ギガビット イーサネット 0/1

管理者は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで shutdown コマンドを入力して、シャットダウンモードでインターフェイスを設定できます。次に、シャットダウンモードのインターフェイスがあるデバイスに対する show run interface gigabitEthernet <id> コマンドの出力例を示します。

Router#show run interface gigabitEthernet <id> | i shutdown

Shutdown

シスコ産業用ルータのゲスト OS に対応した IOS ソフトウェア向け Cisco IOx アプリケーション環境におけるサービス妨害（DoS）の脆弱性

Cisco 809、829 産業用 ISR、および Cisco CGR1000 デバイスの Cisco IOS ソフトウェアの入力パケット処理機能における脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が、影響を受けるデバイスで実行されているゲスト OS インスタンスをシャットダウン、リロード、またはアンインストールし、DoS 状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、トラフィックの宛先が 127.0.0.0/8 の範囲の場合に、デバイスの外部からのトラフィックを処理しない内部のエミュレートされたイーサネット インターフェイスの分離が不十分であることに起因します。攻撃者は、悪意のある IP パケットを送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は影響を受けるデバイスで実行されているゲスト OS インスタンスをシャットダウン、リロード、またはアンインストールする可能性があります。

Bug ID:CSCvq68872

CVE ID：CVE-2020-3199

セキュリティ影響評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：8.1

CVSSベクトル：CVSS:3.0/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H

ゲスト OS が有効になっているかどうかの確認

管理者は、デバイス CLI で、show iox host list detail | include OS statusコマンドを使用します。

以下は、ゲスト OS が有効になっているデバイスで、このコマンドを実行した場合の出力例です。

Router#show iox host list detail | include OS status

OS status:  RUNNING

このコマンドが存在しない場合、または出力の OS ステータスフィールドに「RUNNING」の文字列が表示されない場合、そのデバイスはこの脆弱性の影響を受けていません。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアの脆弱性に対するリスクをお客様が判断できるように、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco IOS ソフトウェアリリースに影響を及ぼすシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

お客様は次のフォームを使用して、Cisco IOSソフトウェアリリース(15.1(4)M2など)を入力することで、リリースがCisco Security Advisoryの影響を受けるかどうかを確認できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

これらの脆弱性は、Cisco Advanced Security Initiatives Group（ASIG）の X.B. および Cisco PSIRT の E.I. による内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-iot-gos-vuln-s9qS8kYL

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 6 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。