Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-imp-dos-uTx2dqu2

初公開日 : 2020-11-04 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvv75814

CVE-2020-27121

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service(Unified CM IM&P)ソフトウェアの脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が該当デバイスのCisco XCP Authentication Serviceを再起動させ、その結果サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、ログイン要求の不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたクライアントログイン要求を該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はプロセスをクラッシュさせ、新しいログイン試行のDoS状態を引き起こす可能性があります。攻撃時に認証されたユーザは影響を受けません。

本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-imp-dos-uTx2dqu2

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCisco Unified CM IM&Pリリース12.5(1)SU3に影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性の回避策は、修整版リリースにアップグレードできないお客様に使用できます。回避策の実装の調整に関しては、 Cisco Technical Assistance Center（TAC）にお問い合わせください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-imp-dos-uTx2dqu2

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 年 11 月 4 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。