High

アドバイザリーID : cisco-sa-fxosfcm-csrf-uhO4e5BZ

初公開日 : 2020-10-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp75856 CSCvo94700

CVE-2020-3456

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOS ソフトウェアの Cisco Firepower Chassis Manager（FCM）の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスでユーザに対してクロスサイト リクエスト フォージェリ（CSRF）攻撃を実行できる可能性があります。

この脆弱性は、FCM インターフェイスの CSRF 防御が不十分であることに起因します。攻撃者は悪意のあるリンクにクリックするよう標的ユーザを誘導することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は任意のリクエストを送信し、標的ユーザになりすまして不正なアクションを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxosfcm-csrf-uhO4e5BZ

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco FXOS ソフトウェアが次のプラットフォームで実行されている場合です。

- ASA ソフトウェアを非アプライアンスモードで実行している Firepower 2100 シリーズアプライアンス

- Firepower 4100 シリーズ アプライアンス

- Firepower 9300 シリーズ アプライアンス

注：Firepower 2100シリーズアプライアンスは、Cisco ASAソフトウェアユニファイドイメージバンドルに含まれているCisco FXOSソフトウェアを基盤オペレーティングシステムとして使用します。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ アプライアンス

- ASA ソフトウェアをアプライアンスモードで実行している Firepower 2100 シリーズアプライアンス

- FTD ソフトウェアを実行している Firepower 2100 シリーズアプライアンス

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Firepower 4100 および 9300 シリーズアプライアンス

Firepower 4100シリーズおよびFirepower 9300セキュリティアプライアンス用FXOSソフトウェア：CSCvo94700

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2 より前

修正済みリリースに移行。

2.2

修正済みリリースに移行。

2.3

修正済みリリースに移行。

2.4

修正済みリリースに移行。

2.6

修正済みリリースに移行。

2.7

脆弱性なし

2.8

脆弱性なし

Firepower 2100 シリーズ アプライアンス

Cisco ASA ソフトウェアの統合イメージバンドルに含まれる Cisco FXOS ソフトウェアを、基盤となるオペレーティングシステムとして使用している Firepower 2100 シリーズアプライアンス

Firepower 2100シリーズ用ASAソフトウェア：CSCvp75856

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.8

修正済みリリースに移行。

9.9

修正済みリリースに移行。

9.10

修正済みリリースに移行。

9.12

修正済みリリースに移行。

9.13

脆弱性なし

9.14

脆弱性なし

注:Firepower 2100シリーズアプライアンスは、非アプライアンスモードでASAソフトウェアを実行している場合に影響を受けます。

注:Firepower 2100シリーズアプライアンスは、ASAソフトウェアリリース9.8で最初にサポートされました。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxosfcm-csrf-uhO4e5BZ

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2020 10月 21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。